# Угарный газ

Владимир Владимирович Акулов

Угарный газ

Есть такие уличные кафе , где для привлечения клиентов в холодное осеннее время , горят яркие газовые горелки...

Открытое пламя, 1 м высотой !..

Двери таких кафе закрыты - чтобы было теплее ! ??? А вентиляции нет...

Владельцы таких *точек* , наверное , не знают , для чего в каждой печке есть труба ! Не понимают , что СО , угарному газу от открытого пламени в тесном пространстве некуда уходить...

Клиенты таких кафе , сидящие за столиками , дышат угарным газом и не замечают этого...

Зашел раз в такое кафе...

Сразу в голове появилась ТЯЖЕСТЬ - от первого вдоха !

Модератор этого кафе даже не понял вопроса о угарном газе в его заведении.

Позвонил в управление торговли данного города...

Газовые горелки запретили на 1 год...

Но вот вижу , что опять в закрытых пространствах уличных кафе горит высокое яркое пламя ...

Продолжают травить посетителей.