# Постоянная тонкой структуры для гравитации или чувствуем ли мы гравитоны

Владимир Александрович Аксайский

10 апреля 2019 г увидел в новостной ленте Google сообщение о регистрации всплеска гравитационных волн обновленными детекторами LIGO. Сотрудникам LIGO удалось вдвое увеличить и без того фантастически высокую чувствительность детектора. Теперь они надеются, чуть ли не каждую неделю регистрировать всплески от самых потрясающих на сегодня событий Вселенной - слияний черных дыр и нейтронных звёзд. :)

Мне показалось интересным оценить постоянную тонкой структуры для гравитации и сравнить с такой же для электромагнетизма. Оценку сделал из обычных соображений размерностей и подобия - с критериями подобия знаком каждый инженер. На рисунке приведен фрагмент Mathcad-файла, иллюстрирующий оценку. Мне нравится Mathcad - он позволяет работать с размерностями. Сравнивая значения постоянных, легко ощутить - насколько гравитационное взаимодействие слабее электромагнитного. Глазом человек может увидеть даже отдельные фотоны, но гравитоны, похоже, если и регистрирует, то каким-то сверхчувствительным, резонансно работающим органом. :)