# Хуситы

Виктор Давыдов

Я услышал, что не биты.

В Йемене живут Хуситы.

К ним приковано особое внимание.

Смелостью с детства умыты.

Эти воины Хуситы.

И Америке поддали в назидание.


В Вашингтоне тут решили.

Но весь мир лишь рассмешили.

На Хуситов двинули флотилию.

Но не знали, что Хуситы.

Ведь не просто Зита с Гитой.

У эсминца Вашингтон, сожгли фамилию.


Был эсминец Вашингтон.

Не понятно в чём стал он.

Полосатый с кора-БЛЯ свалился флаг.

Кто решил не те в них гены.

И что они аборигены.

Но c эсминца они сделали дуршлаг.


Стал эсминец просто плот.

На боку пиндосский"флот".

А вводили многих в заблуждение.

Брали мир весь на испуг.

Против нас рискнёт кто вдруг.

Мол мы с эсминцем в высоком положении


10/06/2024