# Вот уже и старость подкатила

Владимир Николаевич Дементьев

Вот уже и старость подкатила

старая развалина-коляска.

Мудрость может быть и наступила,

да осыпалась лица краска.


* * *

Что старость - осень это очень верно,

но жить под этим впечатленьем скверно.

Бела ли смерть, как вся в окрест, зима?

Что ж накликать, она придёт сама.


* * *

Дожить до крымского моста,

и до других событий важных!

На пенсии жизнь не проста,

с недугом боремся отважно.

Фатален старости предел,

когда лишился многих дел.


* * *

Круг общения всё уже,

а старик - кому он нужен!

Он в дела не вовлечён,

прошлым он отягощён,

он старуху ждёт с косой -

вечный обрести покой.


* * *

Широко расставив ноги,

в голове как в море качка,

я шагаю по дороге -

не упасть моя задачка.