# Котяра - 2

Георгий Евдокимов

Жизнь ГГ продолжается....

КАБИНЕТ 209. 12.20. - Вот здесь и вот здесь распишись и можешь забрать свои находки, Вася, Палыч подвигает ко мне браслет и свиток. - Извини, сунул тут ручки один любознательный эксперт , так что браслетик малость попортил, претензии будут? Смотрю на него - Захар Палыч, я же не псих, к Комитету и претензии? Улыбается - Вот и хорошо, что ты понятливый. - А можно спросить, что с этим кадром? В общих чертах - это дурень, который наслушался от своей романтической бабки сказок и могуществе и власти над людьми. А советская наука говорит о другом, согласен? - Так я ему сразу сказал, что это сказки, да и бабка в музее так же говорила.


- Вот-вот. А гражданин Кравец получит пару-тройку годиков оздоровительного труда на стройках народного хозяйства и на досуге подумает, как угрожать нашему сотруднику. Ого! С какого? - Что так смотришь? Ты у нас проведён, как внештатный сотрудник, вот , приказ, распишись, товарищ Котов. Держу ручку и торчу, как слива... без согласия и поженили? Вижу испытующий взгляд - да хрен с вами, на восемь бед - один ответ, расписался. Всё? - А что ты ещё хотел, парабеллум? Ага, грамотный... - Тогда уж "Вальтер ППК" и номер с нулями. Гогочет - Перебьёшься, нашёлся тут Джеймс Бонд.


Мы тут бабушек потрясли - интересные старушки, они ещё до Революции увлекались гаданиями и спиритизмом, слышал про такое? Киваю... - В твоём доме, кстати, собирались, жил там один мутный тип, то ли индус, то ли перс, на браслетике его имя нацарапано. Все эти годы они ждали Посланника, которому браслет будет подчиняться. Мы весь свиток на пять рядов прочитали - так никто и не появился. А после того, как этот наш криворукий застёжки сломал, то уже никого и не дождёмся. Так что прикрути проволокой и носи. Всё, свободен. Как баню сделаешь - посмотрю, а то Ленка уже мозг нам с Зоей проела. - Позову, конечно, до свидания. Забираю свёрток, пропуск и сваливаю, пока ветер попутный.


Вышел из здания, завернул за угол - не , надо перекурить. Ёкарный бабай, 10 дней, как на иголках, тут работать только вышел, а у меня каждый день только думка - чего они там узнали и до чего добрались. Гляжу на повестку - хитро провернули, через милицию вызвали, уже и до конца рабочего дня отмечено, всё, отдых.


Сигналят - остановилась машина, а в окно мне машет одна знакомая директорша - Вася.... - Куда идём? - Да только освободился - пока никуда. Открывает дверку - выходит и присаживается рядом - Здравствуйте, Нина Фёдоровна. - Как машинка, работает? - Каюсь, не позвонил, попробую заслужить прощение, пожимаю легонько руку. - Ладно, потом извинишься. - Честно, спасибо вам, машинка работает и мой мозг уцелел, ха-ха. - А я четыре дня была в Ленинграде, командировка, запарка дикая , даже по музеям пробежаться не успела. Зато прикупила книг, встретила одну знакомую. - Книги - это отлично, люблю читать, особенно фантастику. - О, тут могу похвастаться - купила новенькое.


Как твоя работа? - Только начал, притираюсь, модульную мебель осваиваем. - Это как? Всё, присел на любимую тему - рассказываю в общих чертах. - Да ты у нас конструктор! - Да ну, вы уж скажете... - Да чего тут - я в этом деле не первый год кручусь, сама мебелью торгую. Если спец, то есть просьба - ты мог бы мне помочь? Я недавно мебель хорошую взяла, а вот крышка на баре как-то заедает, уже не закрывается, а я боюсь сломать. - Да в принципе не сложно, а когда? - Вася, хоть сейчас, если не против. По глазам вижу, как там чёртики прыгают, но вот узнать, что они предлагают, я не прочь, киваю - согласен. Падаем в такси и едем .


Хорошая квартирка и явно не на одного, судя по кое-каким истинно мужским предметам. - Что, на трубки смотришь? - это мой муж собирает. - А где он? - Оооо, в далёких морях, про Антарктиду слышал? - Слышал, но не хочу - там холодно. Хохочет - Вот потому он там, а я здесь, люблю тепло. Подводит к стенке - ага, вижу...крышка как-то стоит не так. Мне выдали коробку с отвёртками и занимаюсь делом.


Кто собирал стенку - не знаю, но вот с монтажом тяг перемудрил, пришлось всё разобрать и настраивать по-новой, вроде начало получаться. Щёлкаю крышкой, получилось, входит и выходит, прям как в мультике. - Молодец, люблю мужчин с умелыми руками, стоит за спиной и пахнет чем то приятным, поворачиваюсь - ну, приехали, на ней уже белый шёлковый халат и под ним явно без ничего. Улыбается - просекла мой интерес - Коньяк, кофе? - Потом, обнимаю и веду к дивану.


Ну, дальше всё понятно - судя по жару и страсти - муж года три назад уплыл в эти самые моря. Лежит на мне и перебирает пальцами на груди - Я не сильно тебя терзала? Я так понимаю, что девушка у тебя есть? - Хм, верно понимаешь, и не одна. - Вася, ты не думай, я не липну - ты только изредка приезжай к одинокой даме и я буду рада. С мужем я разводиться не собираюсь - меня всё устраивает, детей у нас нет, живём тихо и спокойно. А мелкие женские слабости - ну, прости.


- Не продолжай, такой женщине прощается. Коньяк то там не испарился? Встала - несёт бутылку - Сейчас проверим, наливает по стопочке - За дружбу. - За тесную дружбу, выпили. А красивое тело - сижу и внаглую разглядываю. - Думаешь, стесняюсь? - нисколечко, мне даже приятно. И верно , чего тут стесняться, вылитая Моника Беллуччи, уж по фигуре - точно. Ладно, пора в ванную, обмылся, угостили обещанным кофе и вызывали такси. - Нина, я позвоню, всё было прекрасно. - Возьми, почитаешь, мне передают сумку с книгами и на дорожку поцелуй. Пока не разогнался на вторую серию, отрываюсь и побежал по лестнице.


Всё, еду домой - "рабочий" день окончен. Прибыли, а у нас музончик звучит , кто-то дома... это Натаха, слышу, как подпевает Маришке Вереш. - Привет, а ты чего дома? Показывает забинтованный палец - Прострочила! Хренасе, у нас травма, залёт, подруга. - Ты обедал? - Ага, проходил мимо ресторана. - Круто. Ладно , присаживайся - я только согрела. Девахи мои за эти десять дней уже на тыщонку с лишним "наварили" товара, это с вычетом расходов, так что машинку мы окупили два раза. Никитос позавчера на рынок толканул первые майки с рокерами - битлами, тоже срубим копеечку , понемногу из простоя выбираемся.


- Сахар не надо... - Ой, прости, забыла, рассказывай, что находил? - Всё, вернули цацки, клиента крутят на "химию", пара-тройка лет ему светит. Чё так смотришь, тебе грозил, пистолет в кармане держал - это он ещё по малому схлопотал. Там и за ствол спросят - глядишь, добавят, хоть и бывший мент. - А у вас как, Вера работает? - Задержится малость - заказ там срочный подогнали. Тут приезжал Рихард, ну..... большой такой, пакет привёз, ты должен знать. Ага, заказывал ручки для мебели , помню. - Чего говорил? - Да поболтали, я его чаем напоила, баню показала, как-то так смутилась малость, не понял?


- Чего краснеешь, согрешила? - Дурак, мы просто общались. Хотя парень очень интересный... - Натаха, мы уже говорили - никто никого не держит , не тюрьма - понравился , да пожалуйста, дело житейское. - Что, вот прямо и ревновать не будешь? - А смысл? Если потянет к человеку - да хоть привязывай, не исправишь. Рихард у нас парень правильный, в институте учится, родители хорошие, ты тоже девушка видная - пробуйте.


Уткнулась носом в чашку, ладно, меняем тему. - Я пойду доски колотить, а ты что делать собралась? - Стирку заряжу, да готовить буду. Всё, чмокаю в щёчку - Спасибо, пошёл, дела ждут. Плитку на пол я уже неделю назад положил, сейчас стенку обшиваю в парилке, потом ставлю печку и начинаю полки строить. Хреново, что только вечером отрываюсь, но тут выбирать нечего, работу не отменишь. Пилю по размеру сразу штук двадцать досок, выставляю первую по уровню и погнали жопку к жопке, мне даже оцинкованных гвоздей удалось достать.


Это Юлька "греет", она с кладовщицей дружит, да и вообще мне благоволит. Пару раз тиснул её невзначай в проходе, вроде совсем не против. Бабёнка сочная, но эти шашни на работе... стрёмно как-то, имею печальный опыт. Да и в свете свежих приключений я похож на кота, который в таз со сметаной упал - удовольствий хватает.


Тук-тук... - А вот и я , в проёме появляется улыбающаяся Верка. - Привет, колотишь? Ого, уже семь, и не заметил, хотя по доскам считать - почти сорок приколотил. - Управилась? - Ага, дали стране угля, присаживаемся на лавку во дворе. Ты дела сделал? Пересказал про Палыча, Нину пропустил... - Вась, тогда я в душ, прости, потом ужинаем, ускакала. Ладно, сейчас под главную полку размечу и можно отдыхать. Заглядывает - А Наташки нету, куда пошла? Ого, слиняла и не сказала, странно. Обиделась , что-ли? На столе записка - "Я в кино, не теряйте. Н." Покурим, обмоемся, спешить некуда....


Сидим, ужинаем - Записку видела? - Теперь видела, я чё никому не сказала? - Большенькая, разберётся. Она тут с парнем познакомилась, может, пригласил? - Да я не в курсе, кто? - Вера, сама спросишь. - Вася, я тут думала сегодня, может, ну его нахрен, этот швейный цех дома? Заметут рано или поздно, вот попой чую. Буду брать потихоньку заказы, зато шить, что нравится , а то опять та же сдельщина, что и на работе получается, выматываюсь, как сучка. А по деньгам так и никакой разницы. Мы за две недели даже погулять никуда вырваться не смогли, ну куда это годится?


Улыбаюсь - Базара нет, кушаем, вызываем такси и едем гулять. Иду в комнату, вынимаю три коробочки с духами - дождались, ё, выхожу в кухню. - Глаза закрой. Выставляю на стол - Вот! - Ой, это мне? - А кому? Выбери, который аромат нравится, у нас Наташка ещё есть. Всё, ужин окончен - подруга зависла , как лох над напёрстками. А я пока котлеточку метну - думайте, думайте.... Наконец разродилась - Этот. Убираю остальное, а она уже пшикнула на шею - Как тебе? - Класс! Меня расцеловали, да так, что уже и гулять не хочется, а чего другого. - Эээ, остынь, мы же гулять собрались. Всё, я одеваюсь, смылась в комнату.


Валяй, а мы перекурим, вышел на улицу. Там ещё один был, который Вальке не достался, но его я вручил Галине за сохранения хабара, девчата не знают. Она после этого ещё дня три ходила вся в задумчивости, но выяснять не стала и к лучшему. - Вася, ну ты одевайся, что ли? И как я тебе? - Да "фирмОвая" девица, пошила себе джинсовый сарафан, майка с каким то призывом на аглицком языке. На кудрях джинсовая шляпка, которую она три дня вышивала под мотивчик - "Я иду , такая вся, в Дольче-Габбана". Ну а мне хватило десять минут, вышли и пошли по улице, такси да вечером - это фантастика в нашем районе. Кроссовками мы разжились в трёх экземплярах, так что по неровностям вышагиваем спокойно. - Надо тебе тоже какой хороший одеколон, у тебя же есть, почему не пользуешься? - Ночью намажусь.... - Ночью ты мне и без него нравишься, прижимается к локтю.


Выбрались на наш "Бродвей" и не спеша идём в сторону Волги, ещё с кем то и здороваемся. А вот и скверик - даже удалось на лавочку присесть - Всё, давай отдохнём. Да кто против, уселись и покурить прицеливаюсь - Вера, здравствуй! О, дочка Рафаила - Здравствуй, Римма! Присаживайся, мы тут погулять вышли. - Вася, добрый вечер. А я к подруге иду и вас увидела, она как раз у вас в КБО работает. - Да, а кто такая? - Говорова Настя, женскую одежду шьёт. - Я ещё не всех знаю, если честно. - А тебя уже многие, про вашу мебель заговорили. Частные заказы берёте? - Есть клиенты? Да вот Настя и хотела .... - Ну и подошла бы, свои вроде.


- Ребята, а не хотите прогуляться? Тут всего два дома и рядом, познакомлю заодно. Смотрю на Верку - Ты как? - Да можно. Идём по улице - Слушай, а удобно вот так вваливаться? - Вася, мы с ней десять лет в школе отучились и потом в институте, она мне как сестра, всё в порядке. Пришли, познакомились - точно, видел эту даму на работе - сидим на диване в комнате. Дом старой постройки - потолки под 4 метра, кухня огромная и комната. - Вася, только вот заехала - наследство после бабушки, прописала меня перед смертью, я ещё полгода потом боялась заселяться. А сейчас бы хотелось что-то нестандартного , для души, так сказать. Юля ваша сказала, что вы какие то проекты готовите, но я постеснялась. Комната ещё ладно, а вот кухня очень просится, пошли? Верка с Риммой о чём то девичьем говорят, журналы перелистывают, ну и пусть.


Мдяяя, есть где развернуться - тут квадрат под двадцать площадь. Ого, круто - электропечь импортная и микроволновка, Карл! Точно - "Шарп", в ТОЙ жизни видел такую, только чуть новее. Качаю головой - Неплохо живём, девушка. - Знакомо ? - В морском порту жил, понятие имею. Ладно, рулетку найдём? - Достаёт из шкафа - и тут фирма, чудесно. - Да не смотри так, всё папа купил. - И кто наш папа, если не секрет? Смеётся - Какой секрет - в Монголии хитрых сусликов изучает. - Ну и купили бы в "Берёзе" мебель, в чём проблемы? - Вася, она там чуть красивее, чем наша, а я хочу СВОЁ. Да и чеки то - они разные, на те, что из Монголии, сильно не разогнаться. - Я тебя понял, тогда обскажи мне в общих чертах, что бы ты хотела?


Минут пятнадцать обсказываем друг другу виденья, черчу на бумаге, замеряю габариты. - Я тебя услышал. Поработаю дома, через пару дней поговорим более конкретно, ладно? А пока пошли к девушкам, а то уже потеряли. А девушкам на нас пофиг - у них обсуждение какого то фасона, чертят, спорят - ноль внимания. - Куришь? - А давай, вышли на балкон, красота, город огоньками светит, жары нет....


- Ладно, я возьмусь, а по деньгам какие лимиты? - Вася, я понимаю, что не даром, но надеюсь, ты без заскоков, цены будут разумные? Я хочу что-то оригинальное! Есть деньги, но это между нами. - Это твоя подруга начала джинсу варить? - А ты откуда, Римма сказала? - Не бойся, мы между собой. - Если честно, мы эту химию хотим с рук спихнуть - она больше на штучные работы настраивается. - Вася, мы обговорим с Риммой и к вам подойдём с предложением, ладно? - Годится. - Тогда по чаю, приглашаю.... "По чаю" продолжалось почти до 11ти, потом вызвали такси и прикатили домой.


- Подруга, а тебе не кажется, что в доме никого? - показываю на тёмные окна. Зашли, Верка посмотрела у Натахи - тихо, ну, значитца ещё гуляет. Сижу с компотиком в руке, Верка шастает мимо в плавках, демонстрирует мне изгибы тела. - Я вспомнила, где эту Настю видела, году в 90м работала у одного армяна, а она там с ним дела крутила, одежду шили - перешивали, какие-то вьетнамцы на них работали, крученая баба. Я Римме удочку закинула насчёт шитья и химии, они на пару работают, а Рафаил у них спонсором, будут совещаться. - Ну и мне примерно так же ответили.


Выглядывает в окно - Ну вот где эта коза гуляет? - Если с Рихардом, то можно не бояться. - Что за Рихард? - Верка мгновенно преобразилась. Рассказал про разговор , подруга хмыкнул - Ну всё, влюбилась деваха, ей большие мужики нравятся. Замуж хочет, чего тут непонятного.... Смотрю сквозь стакан - А ты? - А что я ? Мы рядом, пока меня устраивает, а тебя? Пожимаю плечами - Да и меня. Стоит рядом и около моего носа сосками крутит , убираю стакан из рук, расцеловал в эти прелести , есть, задышала, ну, пора и в люлю. А дальше любовь - нежности - баиньки. Сквозь сон слышу какой - то неясный говор за окном, потом скрип двери - пришла, блудня, ещё минут пять пошуршала, отбой. Интересно, который час? Всё, утром разберёмся.


7.45. Иду по улице, вон и любимый комбинат впереди. Натаху утром видел, не выспалась, но вид какой-то загадошный, больше с подругой шептались, не стал и влазить в бабские дела. Заглянул в ОК, отдал повестку, что-то сбрехал по поводу вызова и смылся к себе. Мужики гоняют по чаю - это у нас такая планёрка по утрам. - Чё вызывали то? - Да всё со взрывом носятся, никак не могут найти виноватого. - Аааа, эти могут, Роман затянулся сигаретой - Главный предлагает на городской конкурс что-то сделать, как вы? Мужики переводят на меня глаза - Василь, как Мы? Шутку поняли - все гогочут. Им сейчас удобно - молодой предлагает, с него и спрос.


Полез в шкафчик, достаю заветную тетрадь - В ванную шкаф сделаем? Леонидыч ухмыляется - А фули там придумаешь, висит коробка и всё, ну, зеркало прикрутить, что ещё? - Аполитично рассуждаете, Геннадий Леонидович , поднимаю палец и выдаю мысль голосом товарища Саахова. - Гляди сюда, мужики. Всё, приросли глазами, поспорили минут десять - Вася, рисуй чертёж. Ну, это понятно, инициатива имеет инициатора, вздыхаю и иду к кульману. Да-да, заделал себе место чертёжника, купили всю начинку - теперь у нас "научно организованное" место, как выразился начальник. Изобретателю даже выдали премию - 15 рупий. Никто не обиделся, после работы с коллективом просидели ЭТО в "стекляшке" с пивом и воблой.


Юлька с Тамаркой уже нарезают круги - Васечка, а что это такое красивое? А нам сделаете? - Девчата, отстаньте, некогда. - Ну, Вааася, прижались с двух сторон сиськами - мы тоже хотим. - Девчата, хорош жаться, а то и я захочу. - Ой, он нас напугал - да хоть сейчас, да, Тома? - Юлька смотрит млядским взглядом и откровенно издевается. - Так, сороки, отстаньте - дело важное, Роман разогнал подруг, вот так то лучше.


Открывается дверь - Котов здесь? Да вашу маму, вы сговорились? - припёрлась секретарша комсомольская - Вон он, девки сдали.... - Василий, здравствуй, я к тебе. - Да что ты говоришь? - ну, начинай. - Опять ты с шуточками, завтра нас ждут в райкоме, ты не забыл ? - Как я могу, да и ты не позволишь. Галя, всегда готов, подмигиваю ей. Сквозь очки вижу подозрительный взгляд, потом вроде улыбается - Вася, только прошу, оденься поприличней, не в джинсах. - Трусы какого цвета одевать? Дааа, зря спросил - покраснела , как рак - Любого, и выскочила в двери . - Василь, ты так с ней не шути, она девушка скромная, это с нами можно - Юлька гогочет и подмигивает. Махнул рукой и рисую дальше, с ними только зацепись - заговорят в две глотки.


18.40. - Кто дома? Выходит Вера в переднике - Я, не кричи. - А Натаха? - Домой поехала... - С какого, сегодня ж вторник. - Да на старую квартиру. Не смотри так - дружба у неё, ей так удобно. Понятно, любовь - морковь, кроватка. - Ну, ей виднее, кормить будешь? - Десять минут подожди, ладно? - Всё, тогда я в душ. Кушаем , решаем жизненные вопросы. - Так она насовсем свалила? - Не знаю, ночью припёрлась почти в час, гуляли они. Обижаешься? - Нахера? Она у нас взрослая, подружили, разбежались, никаких претензий. У тебя что в программе? - Шить пойду, пара заказов есть. Ладно, я тоже в баню, полки делать буду. Завтра дядька пообещал пару листов оцинковки подогнать, стену за печкой обошью и можно печку ставить. Бугор на работе дал электрорубанок в прокат - так что сейчас брус прогоню и вперёд!


Почти девять, ого, разошёлся, хорошо шуметь, складываю бруски стопкой, каркас уже выставил, остальное пойдёт легче. Весь в опилках, раздеваюсь и в душ, через пару минут за мной и подруга ныряет - Пустишь. Да кто против, начинаем мылить спинку. Да секса не дошло - вода окончилась, косяк, забыл долить. Так что обтираемся и со смехом вылезаем. Кому в дом, а кому к насосу - разделили обязанности. Сегодня Верка даже первый раз телик включила за всё время - обхохочешься. Вот и сейчас что-то там бормочет про трудовые подвиги, как давно я всё это слышал. Узнал, что у нас и ювелиры в штате есть, даже показали мне одного дедушку, надо с браслетиком зайти, хоть просто починит и то хлеб. Будут к нам голоса приходить , не будут, а память останется. Так что разложился на столе, протираю "боевого товарища" тряпочкой, а Верка возится с шитьём.


Перекур, достаю "Варну", запалил и дымлю в окно. Мы по кругу сеточки из марли установили, так что и воздух и комарики по боку. - Вась, а ты эти ящики накупил - для чего? - Кухонный гарнитур хочу сделать. - Хочешь сказать, что я когда-то буду по человечески на кухне работать? И вода горячая будет? О! Сообразил, что мне два дня в голову долбит, но не расшифровывается - водонагреватель, Ё !


А звонок другу? - Алло. - Это ты, я узнала. Соскучился? - Конечно. Ничего, что поздно? - Я не сплю, рассказывай, что хотел? Я так поняла, что уши рядом? - Ещё какие.... Скажи, водонагреватели электрические у вас бывают? - Как сказать, если тебе, то найду. - А кому ещё, в доме хочу воду горячую. И ещё запасной насос для воды. - У тебя обед с 12ти? Приходи, я всё приготовлю, и сразу увезёшь. - Даже не знаю, как вас благодарить? - Хохочет - Зато я знаю... Всё, жду, до свидания. - Спасибо, да завтра.


- Что, бабам звонил? - Деловому партнёру. - Ага, я так и поняла, улыбнулась и строчит дальше. Удивляюсь,она не ревнует, что-ли? Или всё запоминает, а потом пять суток расстрела и похороны за мой счёт? - Подруга, я так решил - в свободной комнате будешь шить, а в сарае сделаю себе мастерскую. Ещё дел в доме валом , а у меня рабочего места нет, тыкаюсь по двору, как бомжара. Да и инструмент прибавляется, а хранить негде. - Вася, мне одной тут места хватит, если решил - делай. Вооот, скинулась проблема с плеч, а то голову сломал. Работа - это работа, сегодня есть - завтра уволился. Да и глаза лишние мне бы нахрен не нужны, потянешь чего - сдадут, иди, отмазывайся потом.


Всё, цель определена - за работу, товарищи, как вождь говорил. Да и коллеги после пары недель общения оказались далеко не такими пушистыми и демократичными. У Романа свой интерес, он там 15 лет отработал - ему конкурент излишне умный и нахер не нужен. Леонидыч....ну ещё годик и на пенсию, Федя - тому день прошёл и ладно - особо не переломится, так что я буду крутиться, а остальные премию получать? По ТОЙ жизни оно бы так и проскочило, дури было хоть отбавляй, а вот сейчас - фуиньки, орешки вам таскать, не белочка. Потихоньку буду крутить свои дела, но в меру, как волам хвосты крутить - это я не забыл.


Опа, а чего это она так быстро согласилась? - Дорогая, а Натаха уже всё, насколько я понял? - Выходит, что так. А что? - Да ты так сразу согласилась комнату занять.... Пожимает плечами - Я же не ухожу. Всё, давай спать. Хорошая идея, тем более, что у нас и должок образовался, так что она его закрыла в позе - Я на коне и мы скачем. Отбой....


11.15. - Поздравляю, секретарь райкома жмёт мне руку и вручает комсомольский билет. Таких "счастливчиков" сегодня ещё трое, поздравили, сделали фото на память и проводили. - Галя, нас до обеда отпустили? - Вроде да, а что? - У тебя личные дела есть? Разбегаемся? Не совсем потеряна для жизни, улыбнулась и попылила по своему маршруту, а я иду в магазин.


- Привет, захожу в кабинет. А хороша, чё там, аккуратно чмокнул в щёчку, проверил грудь - шикарно. Она только улыбается - Всё на месте, удостоверился? - Нина, это же золотой запас Родины, с такой груди эталоны лепить для музея. - Соблазнитель. Ладно, товар брать будешь или меня гладить? Глянул на диванчик, потом на неё - Не дадут расслабиться, пошли за товаром. А хорошая вещь, чешская, на 50 литров, с автоматикой и приятного салатного оттенка. Беру насос, парочку смесителей, это вообще не ожидал, чую, что рассчитываться придётся и очень скоро. Рассчитался - Я не прощаюсь. - А я прощаюсь до выходного, прости, кое - какие "женские дела", но ты обещал, целует аккуратно и толкает в двери. Выходим из магазина, грузим в знакомую "Волгу" коробки, всё - летим домой. - Женя, пообедаем? - Да давай, пока время есть. Успели перекусить, показал баню, перекурили это дело и привёз на любимую работу, спасибо.


13.20. - Вася, пошли к Главному, бери свои бумаги. Ланна, заходим с Романом - Здрасте , Юрий Иванович! - И вам не хворать. Ну как, бумаги готовы? Разглядывает чертежи, просмотрел смету - Хм, модно смотрится. Расходы тоже неплохие, но для выставки потерпим. Краска, фурнитура, так-так... Ладно, обеспечим, сроки знаешь? - 15 августа выставка. Подписываю, дуйте на склад, я им позвоню. Чего не будет - покупайте. Сколько делаем? - Давайте парочку, левую и правую модель, руки то у всех разные, так и напишем в описании. - Правильно думаешь. Всё - дерзайте, в пятницу мне отчёт, как и что, поняли? Роман, останься. Ясно, молодой - брысь, не мешай старикам.


Да мне и лучше - ныряю к швеям, вызываю Настю "на покурить". - Привет, как дела? - Да только от Главного. - Ты мне посчитал? - Настя, озадачили, к 15му два шкафа родить на выставку, полная запара. - Да знаю, нас тоже озадачили. Но ты не забывай про меня, ладно? - Помню, я ж обещал. - Мы тут тоже про ваше предложение кое с кем поговорили, мы согласны. - Телефон мой запиши, вечером приезжайте ко мне, сразу на месте и потолкуем, не отходя от кассы. Всё, записала, разбегаемся - вон Роман вышел, вперёд, на подвиги.

Дааа, побегал по складу кладовщик, но вроде вырвали мы своё, чуть не рыдал, но выдавал дефицит. Я ещё успел заскочить к ювелиру, отдал на ремонт цацку, Саркис Иванович пообещал починить быстро, а я поскакал дальше.


ВЕЧЕР. Сидим за столом, дегустируем армянский коньячок и московский сервелат с грибочками. Девушки обговорили примерно процесс, на выходные проведут натурные учения, сварят пробную партию и потом начинают работать сами. Нам выдали пять тыщ денег за рецепт, а что и как у них будет - нас не касается. Может и продешевили, но контакты терять невыгодно, нам пообещали снабжение всякими вкусняшками. - Вася, а когда сделаешь сауну, пригласите? - Римма, стараюсь побыстрее и самому вроде хочется, но тут то одно, то другое. Хоть устраивайся куда в сторожа, сутки оттрубил и трое дома. Сегодня вот опять ничего не сделаю, после такого коньячка какая нахрен работа. - Коньяк, он такой, гогочет Верка, давай ещё по стопочке.


Почти в десять проводили такси с гостями, валяемся на кровати, магнитофон наигрывает что-то саксофонное. - Чёрт, сегодня хотела платье дошить, пролёт, вздыхает подруга. - Да ладно, куда торопиться... - Деньги нужны. - Не понял, а что, у нас пусто? - Мне нужны свои. Хренею, слегка вытаращил глаза - Ты ничего не попутала, а НАШИ - это не такие? - Вась, не обижайся, я хочу в детдом телевизор купить. Видела тут свою воспитательницу - пожаловалась, что старый совсем умер. Как - то я уже трезветь начал - Вера, завтра купим и отвезём, вот и все дела. Или я уже не в твоей команде? Уткнулась носом в плечо - Дурачок, а где ты? - Всё, не разводи сырость - завтра работаем до пяти, потом встречаемся в универмаге. Купим и привезём - договорились? Похлюпала носом, вижу, что уже и на сон согласна, по-быстрому раздеваемся и спать, нафиг все дела.


Мдааа, проблема... со светильниками дело хреновое, от слова - совсем. Прочёсываем уже третий магазин и понимаю, что идея моя поторопилась лет так на 30, ничего компактного нет даже в теории. Роман тоже скребёт затылок - И что делать будем? - канделябры же не привесишь. Доворачиваю глаз в соседний отдел - там тётка выбирает холодильник. Оппа - открыла, горит свет, закрыла - потух.


Тяну "бугра" за рукав - пошли за мной. Постояли у "Саратова", похлопали дверкой - Врубаешься? - Это? - Именно, главное, что здесь маленькая лампа на 220, но придётся корпус переделать. - Вася, я тебя понял - поехали в мастерскую, ещё с Гошей поговорим. Гоша встречает басом - Здорово. Дааа, огромный, как медведь, помню я его, так и состарился здесь, даже мне что-то чинил. Сели на перекур - это дело суеты не любит. Беру в руки ручку - обрисовал желаемое. Гоша почесал бороду, дал несколько замечаний, но мы консенсуса достигли, подкрепил пачкой "Кента", взамен нам нагрузили коробку с запчастями. Фухххх, вроде дело сдвинулось, хотя придётся ещё повозиться. А в мастерской всё жужжит, мужики пилят заготовки - самая грязная работа. Ну и мы впрягаемся, встаю на шлифовку, натянул респиратор - вперёд, комсомольцы!


16.40. Так , на сегодня хватит, ещё надо заскочить за браслетом, как там мой "товарищ" поживает? - Саркис Иванович, что скажете, получилось? Улыбается - Аванесович, но всем удобнее так... Да я не обижаюсь, по смыслу всё равно правильно. Сделал, можешь забирать. Красивая работа, очень старинная вещь, наследство? - О, долгая история. Большое вам спасибо, вы мне старого друга спасли. Улыбается в усы - Вася, друзей бросать нельзя.


Поговорили ещё немного, рассчитался и направляюсь домой, вернее - в магазин. Озадачила меня вчера подруга этим разговором, чуть не рявкнул на неё, а потом прикинул, что она права - надо помочь, а то жрём в одну харю, не по-божески как-то.... А вон и она, стоит у входу, поцеловались - рулим к витрине. Выбрали большой, хоть и чёрно-белый, но на 61см, проверили, почесал репу - Давай и музыку купим, пусть веселятся. Вынул ещё сто писят и взяли магнитофон и несколько катушек.


Верка ускакала звонить своей воспитательнице, а я на улице выцепил частника, грузим всё в машину. - Ну, дозвонилась? - Ага, уже ждут. Всё, дядька рулит , а мы пересказываем новости дня. У ворот нас встречает человек пятнадцать мальчишек и девчонок. - Здравствуйте, подошла женщина годов 50ти - подаёт руку - Анна Максимовна. - А я Василий. Ну, выгружаем?


Так , парни, не роняем, кто тут самый амбалистый? - взяли коробку и осторожно несём, я с магнитофоном позади. - А ещё и маг будет? - спрашивает девчуха годов 15ти. - Конечно, танцы - женихи, дело такое, как без музыки? Ой, поскакала разносить новости. Заносим в комнату отдыха, тут и директор - О, вот это подарок, спасибо, Верочка, чмокает её в щёку. А моя то аж покраснела - Да ладно, ну что вы.... Передаю паспорта на технику, пожимаю руку - Пользуйтесь на здоровье. Максимовна машет рукой , как дирижёр, на весь двор звучит - Спа-си-бо!


- Вы простите, но нас машина ждёт, прощаемся, провожают да ворот, машут руками, прямо в носу что-то засвербило, садимся - рулим дальше, подруга уговорила ещё к подруге Катьке заехать. Мужик поворачивается к нам - Так это... вы им подарок сделали? - Ну да, пусть будет. Крякнул, улыбнулся - до самого дома молчал. Хочу рассчитаться - Брось, я с тебя и копейки не возьму - сам в детдоме рос. Бывайте здоровы, газанул и поехал.


А тут и Катька вышла - Привет, Василий, я вас в окно увидела. Никиты нет, одна сижу, чаю хотите? - А может погуляем, а , девчонки? Девчонки совсем не против, быстро нарядилась и мы шагаем по улице. Светленькая, стройненькая, повыше Веры, две косички - пацанка пацанкой, хоть и 22 года. Проходим мимо кафе, запах классный - шашлык жарят?


Торможу девчат, а сам заруливаю со двора - точно, какой-то джигит колдует над мангалом. - Брат , как у тебя вкусно пахнет, а купить можно? Оглядывается на двери - Сколько? - Нас трое, по паре шампуров, не обижу, похлопал по карману. - Подожди минут пять, да? Вот за что кацо уважаю , так за оперативность, выносит нам стопкой готовое в алюминиевых штамповках - 25 с тебя, дорогой. Меняю на четвертак и расстаёмся с улыбкой, все довольны. - Девчата, закусь есть, ещё осталось винца купить, подождите, возвращаюсь - Брат, прости, ещё бутылочку вина сделаем? - Конешна, меняем бутылку на "трёшку" - Бери, друг, это наше, домашнее.


Всё, жмём руки и сваливаем - человеку работать надо. Ну, везёт так везёт - тут же ловим такси и катим домой, уже слюна капает. - Ребята, как у вас здесь здорово, мне наша квартира уже до чёртиков надоела. Катька накатила стаканчик и закинулась мясцом, можно перекурить... сидим во дворе. - В честь чего пьём то? - Телик обмываем, не бери в голову. Девчата болтают, а я иду в душ, освежусь, да поработаю, нехрен сидеть. Тем более, что Катька прихватила каталог "Квелле", всё, там им на два дня картинок хватит.


Развешиваю одежду - о, браслетик выложить, вот он, красава , кручу в руках - хорошо сделано, спасибо дедушке. - Так , дружок, всё обошлось , положу ка я тебя в шкафчик, тут удобно.... Ладно, иду в баню, им не до меня, это точно. - Милый, ты тут спать собрался? Ох, ни хрена - почти десять, раньше не могли спросить? Зато полку собрал и даже печку выставил. - Катя, у нас ночевать будешь? - Не, я сейчас другу позвоню. Ланна, а мы инструмент пока сложим.


Вот и с улицы сигналят, выхожу - О, здорово, Николай. - Привет, Вася. - Вы знакомы? - тут уже девчонки удивляются. - Давно,в спортзал вместе ходили, хлопаемся по рукам. Ну, тогда перекур, иди, баню покажу, как раз печку поставил. Осмотрели, обговорили, пора ехать... - Вася, как хочешь, а я немного посижу, опять ничего не сделала. Ладно, я тогда буду тебе музыку крутить и книжку почитаю. - Слушай, если я буду с Катькой работать, ты не против? - Ты её больше знаешь, как решишь, так и делай. Натахе духи отдала? - Назад принесла, она боится, что друг ругаться будет. Пипец, во страсти дворцовые! Да нам как-то легче - найдём, куда пристроить, цена не запредельная, а как подарок - незаменимо. - Ты их в шкаф поставь, мало ли , может в лапу дать. За нагреватель то точно придётся. Хихикает - Может, натурой возьмут? - Но, но, попрошу без пошлых намёков, притихла, но не поверила, гад буду. Всё, уже ночь наступила, оттаскиваю её от машинки, прижал за нежные места, визгнула, но быстро раздевается и ныряет в люлю. Вот так то лучше, начинаю сеанс эротической гимнастики, получили удовольствие и в обнимку засыпаем.


СРЕДА. День пролетел, как в кино - только кадры мелькали, в смысле - часы. Готовил части к покраске, шпаклевал, шлифовал, опять шпаклевал, опять шлифовал, к вечеру грунтовал и оставил сохнуть, всё 17.00 и я выхожу на улицу. Иду в сторону дома, сегодня по плану обделать печку барьером, чтобы бока не обсмолить. Но сначала трубу вывести, разжился у нашего слесаря приличным куском асбестовой ткани. Пожаров боюсь до ужаса, в ТОЙ жизни насмотрелся, как бани горят, повторять не хочу.


Иду мимо скверика, вот чую непонятное, гляжу вправо - на лавочке сидят обе бабушки - гадалки и провожают меня внимательным взглядом. Ну-ну, смотрите, привет адвокату, интересно, сколько ему дали? Никита тут спросил - что со свитком, надо копию делать? - успокоил, что надобность прошла. А точно прошла? Ладно, там видно будет, шагаем в магазин, купил, что смог и домой. Остальное приносит Верка, в магазинчике около больницы нашла клиентку, сшила сарафан, теперь имеет блат. Икры нет, но сметана, маслице, та же сгущёнка перепадает регулярно. Мне ещё на будущее заказали смастерить теплицу, тогда пойдут витамины, а пока обходимся огородом.


У дома сидит Жека - Привет. Давно ждёшь? - Минут десять. - Закатывай велик, располагайся. По делу? - Да это... Булава спрашивал - с товаром вы резко затихли, случилось что? - Да решили эту химию с себя спихнуть. Продали патент, короче, будут другие шить, понятно? Контакт дам, если надо. - Ладно, так и скажу. Перекуриваем... - Жека, а ты вообще по жизни чем занимаешься, в каком классе? - В восьмой иду, как раз 15 лет будет 1го сентября. - Нормально попал, как по заказу.


Дома то что у тебя? - Мать, да мы с сеструхой, она в третьем классе. - Понятно. А как ты у Булавы оказался, если не секрет? - Да Филя притянул, он с ним в одном подъезде живёт. - В милицию попадал? - Пока нет. - Ну и нах.... оно тебе надо? Ты же не вор потомственный, обычный пацан, вроде не дурак, голова варит. Сплюнул - Кот, а что мне делать? Там хоть "подогревают" , а маманя уборщицей работает, откуда бабки? Дааа, видок тот ещё, одёжка из него выросла, что штаны, что рубаха.


- А если со мной работать предложу, пойдёшь? - Точняк? - Жека, я на трепло похож? - Не, ну просто спросил... - А я просто тебя спрашиваю - согласен? Пока здесь будем работать, бабки буду платить, потом шабашки , тоже не бесплатно. - Вася, так я ж ничего не умею. - Научишься, руки не из жопы растут, ну? - Да конечно, согласен. А Булава как? - Я с ним поговорю, отпустит.


Ладно, вон Верка идёт, щас пожуём чего и начнём, пошли в дом. - Привет, Женька, в гости? - Вера, он со мной работать будет, с этого дня в нашей шайке. Улыбается - Ну и класс, пошли ужинать, я котлеток принесла. Поели. - Вера, у нас какие штаны рабочие найдутся? Оглядела - Встань... примерила рост, выносит "варёные" штаны и майку с надписью - "ROCK". Жека, вот это твоё будет, а в своих штанах работай, невелика потеря. Обалдел - Чё, правда? Обнимает его - Правда, не мни булки, это подарок. Покраснел, подмигиваю - С ней не спорь, бесполезно. Всё, пошли.


С полчаса парень ещё зависал под впечатлением подарков, пока не матюгнул, всё - включился. Ставим трубу, прицелил, накручиваю обмотку из асбеста, втыкаем в стену, вроде нормально. Вот как одному делать? - так что помощник нужен по-любому. Завтра забацаю кронштейн, прихвачу трубу на улице, чтобы ветром не вывернуло. Подруга подошла, оценила, с умным видом обмеряла метром Женьку и удалилась, а мы продолжаем. - Не отвлекайся, она работает, может и меня так проверять. - А тут же ещё Наташка была. - Свалила, любовь - морковь у неё, не парься. Продолжаем, разметил ограждение у печки, попутно объясняю, что и для чего. Парень смотрит на меня, как на Мерлина, ничего, пусть впитывает - лучше на свободе доски пилить, чем на зоне брёвна катать.


21.00. - Парни, я чай поставила, идите в дом. - Насяйника ругается, пошли, гогочем на пару. Вот полотенце, шмотки бери и в душе ополоснись, легче будет, я за тобой. - Подруга, ты его чего обмеряла? - Надо. Куртка у меня валялась, рукав запороли, я ему жилетку сделала, а то в майке прохладно. А тебе спасибо. - Это за что? - Да взял парня в руки, пропадёт там нахрен, жалко. Чмокнула в щёку - Молодец! Пока прихожу из душа, пацан уже наряжен, стоит и смотрит на меня - Как? Показываю палец - Классно. Ещё вот эти патлы остричь и будешь суперстар. Булаве скажешь, что я просил помочь в эти дни, а в выходной я сам подгребу. Всё, угощаемся, нам и блинчиков заделали - нирвана. Пипец, у Верки появился "птенец", теперь она за ним будет ухаживать, и кусочки подкладывает и варенье предлагает, парень только краснеет и на меня оглядывается. Пожимаю плечами - а я тут что сделаю, терпи. Всё, провожаю, сунул "пятёру" - Это ученические , потом добавлю. Всё, завтра к шести подгребайся, вдруг я куда заверну, ясно? - Да, я понял.


Всё, порулил домой, а у меня вроде на душе чуть посветлело. Верка посуду моет, а я сижу и в тетрадке рисую тумбочку под раковину. Сделала, уселась напротив меня - А что такая добрая? Я этого пацана вижу, точно как я в его годы. Папаня у меня мать подрезал по пьяни и в колонию угодил, а там тубик , полтора года и привет. Маманя поболела и тоже померла. Тётка меня в детдом сдала, у неё своих четверо было, на Севера уехала, здесь не вытягивала. А Натаха в нашем классе училась, то её дразнили , а тут и я добавилась, вот и отбивались от всех, как бешеные. Я то совсем дрыща была, а она в тринадцать уже с такими сиськами , как у меня сейчас. Дружок у неё из "старшаков" появился, она ему в рот смотрела, вся влюблённая, а он её в карты проиграл. Прямо на его глазах и трахнули, а этот сучонок только ржал и смотрел. Ты бы знал, как она ссала, чтобы не забеременеть, почернела вся за эти три недели, пока месячные не пошли. А козлу этому она потом "розочкой" харю пописала, чуть срок не получила, но отстояли. Кстати, те же, кто и трахал, Наташка никого не сдала. Хоть вот сейчас и к Рихарду ушла, а я всё равно за неё переживаю....


Вздохнула - Пошла я в душ, кровать растелишь, ладно? Вот такая "Санта-Барбара", вот как её проняло, а до этого молчала. А может ещё время не пришло друг другу душу выкладывать? Пришла, обняла меня - Знаешь, я только сегодня поняла, что мы мыслим одинаково. И за этого пацана и вообще за жизнь. Не обидишься, если просто спать будем? Спасибо, поцеловались и устраиваемся поудобнее. Окна все открыты, началась настоящая летняя жара, кое-как утихли, спим.


ЧЕТВЕРГ. Мужики возятся с покраской , заготовками зеркал, а я мастерю светильники, благо слесарный уголок и инструмент у нас есть, и даже сверлильный станок. Припёр листового алюминия, разметил и клепаю корпуса. Главный раздобыл югославские блоки выключатель + розетка, пригрозил, чтобы до хаты не упёрли, вот к ним всё и подгоняю. А в обед у меня свидание с Ниной, есть один вопросик к даме.


Так что 11.50, и я на пороге кабинета - Можно к вам? - Тебе можно, проходи. Поцеловал осторожно, чтобы помаду не портить, падаю в кресло и тут уже пепельница готова. - Что, жарко? Не прижимайтесь ночью сильно, я вот не потею, а сама улыбается. - Ну, такая вот "селявуха", пытаюсь отшутиться. - Ладно, вон твой заказ, показывает на коробку, с тебя 45. - А 50 можно? Кивает, выкладываю полтину. - Как твои женские дела? - Ой, а вас это интересует, странно. Да ничего страшного, уже готовимся на выписку. Намёк понял... - Так что в субботу приглашаю на обед, сможешь вырваться? - Смогу. Только обед, а десерт будет? - Даже с добавкой, и так улыбнулась, что у меня началось томление в некотором месте.


Ну заметила же, ухмыльнулась - Милый, я тебя понимаю, но потерпи. Или уже невтерпёж? - Да как сказать.... Встаёт с кресла, проходит мимо меня, уххх, как грудь колыхнулась... Повернула ключ в замке, опускается на колени - А вот и не надо говорить, раскрывает молнию на джинсах - дальше всё под грифом + 18. Чёрт, у неё и платочек рядом, обтёрла губы, потом встала, ополоснула у раковины. - Милый, я верю, что тебе приятно, но лучше застегнись, а сама не спеша красит губы. Мдааа, ЭТА и Тинто Брассу может показать кое - что новенькое, во всяком случае я такого не видел. Наверняка со стороны вид у меня дурацкий, улыбается так хитро и показывает пальцами - застёгивай. Фуххх, всё, сигарета, а уж потом можно двигаться. Села рядом, шепчет в ухо - Я соскучилась, но ты будешь должен, это аванс. А время то идёт, нежности окончены, надо вставать. Выхожу через подсобку, в окно мне помахали ручкой , до встречи.


Обед пролетел мимо, купил пирожков в ларьке и тащу коробку на работу - девчата хоть чаем угостят. Сижу с кружкой, не спеша перекидываюсь шутками с Юлькой, а в голове ещё перевариваю ощущения от Нины и удовольствий. Как бы не подсесть на этот наркотик сексуальный, потом что делать ? С Верой всё классно, пылко, жарко и эротично, но это как любитель против матёрого профи, класс другой, дааа, задачка.... Но она тоже молодец - сразу расставила рамки - только пока муж не приедет, кувыркаемся. Хорошо, меня устраивает, всё чётко и понятно.


- Вася, ау! - Юля, я весь внимание, что ты говорила? - Да ладно, вид у тебя такой мечтательный был, про баб думал? - А ты как угадала? Хохочет - Мой бывший о них сутками думал, такое же лицо было. - Нууу, такие вот мы.... - Ну да, всё про других, а рядом не замечают и смотрит на меня самым бляд...ким взглядом, ещё и губки облизывает. - Юлька, не соблазняй мальчика, Томка чуть не гогочет. - Он сам кого хочешь соблазнит, прикидывается тут пионером, а глаза, как у мужика матёрого.


Вот бабы, всё видят, хлопаю по руке - Тебе в шпионы надо было записаться, а ты тут чехлы строчишь. Всё, спасибо за чай, пошёл рекорды ставить. - Вася, ну что ты так на доски налегаешь, ты нас нежно пошлифуй, мы обе согласные, и ржут в спину, заразы. Мужики то наши уже привыкшие, так эти подружки на меня переключились - скучно им, вот и веселятся. У Томки то мужик сидит, а Юлька ? Пусть шутит, пока не до неё.


17.40. - Иди сюда, зазываю Верку в спальню, включаю вентилятор - как тебе? - Васенька, ты золото, чмокает меня - хоть спать буду спокойно. Всё, можно и отдохнуть, пока напарника нет. - В выходной что делать собрался? - Коляна нужно найти, а то Жеку притянул, вроде откупить полагается. Ну, эти обычаи подруге знакомы, тут возражений нет. - Загляни там насчёт обувки - купите ему что-нибудь поприличнее, на эти шлёпанцы смотреть жалко. А мы с Катькой за машинки и до вечера - нам неплохой заказ подогнали. Ну, я про свой "заказ" промолчу, но на пару часов уйти на дно придётся.


Всё, вон и Жека прикатил - пора работать. - Ну как ты, девки на улице не приставали? - А с чего? - Ну, такой парень модный, Верка улыбается. - Да не, маманя только удивилась. Ладно, переоделись и продолжаем, сегодня печку обложим из предбанника и начинаем на душ каркас мастерить. - Это... Вася, а чё я за шмотки буду должен? - Охренел, что-ли? Вера сказала - подарок, вот так и дыши. Парень ты у нас молодой, девчата, друзья, надо и прикид иметь нормальный. Чё молчишь? - Ну как-то непривычно, мне никто такое не дарил. - Ну, раньше ты и с нами не дружил. Не бери в голову, всё путём. Мы же друзья, а между друзьями какой спрос, согласен? - Ну так то да. - Вот и ладушки, давай вон тут доску сюда.


Обложил печку кирпичом и слоем асбеста, переходим на другую стену. Вот и доски дубовые пригодились, сейчас каркас забахаем и будет здесь душевая. Пока не сделаю - дальше хода нет. - Булаву видел? - Ага, тебя в субботу ждёт. - Не возникал? - Да не, всё нормально , куртка понравилась, такую же хочет. - Без базара , где я живу - знает, приехал и Вере заказал, хоть пять. Ну, как по расписанию, до 9 работаем, потом перекусили и прощаемся до завтра.


- Я в душ, ты со мной? Могу и составить компанию, ныряю за шторку - встречают поцелуем. Уже темно, но тепло, да и вода почти горячая, так что ласково и нежно намыливаю аппетитные места. Ага, вот этот бугорок внизу мне нравится, точку заветную мы нашли, за стонала - Давай, я жду... раз ждёшь, то я я здесь, с чувством и расстановкой проводим сеанс эротического фильма.


Опять душ ? Стою голый, на голову льётся вода, что-то ползёт по стене, переползает на мою руку - змея? Отдёргиваю руку и просыпаюсь, что за чёрт? Прислушиваюсь - подруга сопит рядом, вентилятор в углу нагоняет приятный ветерок, попить? Это можно, встал, в кухне нашёл кружку. А там и чай мой - отлично.... Ладно, пошли досыпать, нахер нам эти змеи. Щекотно, что за хрень, перемещается в нос, открыл глаза - подруга проснулась и с ниткой прикалывается. Тебе бы ту змейку сейчас - кто бы ещё смеялся.


- С добрым утром. Ползёт через меня , чмоки, убежала по делам, давай, а то не донесёшь. Полежал, помечтал - А жизнь то налаживается, брат, потягиваюсь до хруста и тоже встаю. Прихожу из душа, Верка уже мечет чашки и еду на стол - Ты чего вставал то? Понятно, чашку увидела. - Да водички захотелось, не бойся, дома был. - Да я и не боюсь, вроде не стёрлось ничего. Язвит, зараза, точно в уме про вентилятор памятку оставила. - Кобелина ты, Васенька, и ничего с этим не поделать. -Ага, ты угадала, чмокаю в щёчку и усаживаюсь за стол. - Милый, я сегодня задержусь, у нашей мастерши День Рождения, в кафе идём. - Спать то придёшь? - Постараюсь, ты моё место никому.... - Как скажешь, поржали, чай, сборы и пора на работу.


УТРО. Сидим за чаем, как обычно, забрёл наш слесарь и к Роману - Зёма, купи гитару. - Дима, ты не попутал, нах...она мне ? - Бля, мужики , трубы горят... сдохну нахер - вы будете виноваты. - Слышь, Димыч, а где бубен то, не разбитый? - Васёк, да ты чё, щас.... сдуло. Прискакал через пару минут - Во! Покрутил в руках - да вроде так и нехреновая, да редкая шестиструнка, всё на месте, ну, пара-тройка царапин - Димыч, не палёная? Цыкнул по зубам - Братан, всё путём, зуб даю. Ясно, кореша припёрли, они у него там не выветриваются - Сколько? - Ну это... сколько дашь? - Димыч, вот только как нормальному мужику - червонец, и это по дружбе. Не , не хочешь, так дело твоё, напускаю на лицо полной похуизм.


- А, давай... махнул рукой. Оглядываю народ - Вы свидетели, он сказал - достаю "ченчик" - держи. Миг и по лестнице копыта застучали - точно жажда измучала. - А ты что, играешь, Вась? - Леонидыч, как Паганини ...га-га, убираю инструмент. А что - пусть будет, может и пригодится, сбацать на трёх аккордах сумею. Ладно, пора трудиться, последний слой окраски и с понедельника начнём собирать. Ну а я мне сегодня доделать свет, пошёл к верстаку.


ОБЕД. Наш народ отдыхает, а я пожевал , налил кружку чаю и решил проверить покупку, пока срок гарантии не кончился. Хотя, с Димыча спроса уже нет, наверняка накушался и спит у себя. Настраиваю , да вроде и не сильно в раздрае, точно, где-то спёрли, не влипнуть бы. Ладно, у меня три мужика в видоках, как-нибудь отмажусь. Помню, что в Игарке под стаканчик Розенбаума часто пели, он у меня не выключался, да и ранние его песни были по душе. Это потом он в искания ударился, а в те времена "Извозчик" гремел из каждого окна.


"А ну-ка сделайте мне фото, месье Жан..." понемногу перебираю струны и на ходу вспоминаю текст, и помню же - во дела! Пою про Костю и модный габардин и спиной чую ветер, оба-на - в дверях стоят Томка с Юлькой и открыли рты, машут рукой - продолжай... Растаять, как в тумане , не вышло, последний аккорд и тишина. - Васенька, это что сейчас было? - Тома, концерт для прекрасных дам. - Ой, а мне вот это , где под грудью у мадам, очень понравилось, Юлька подходит и залепляет поцелуй. Ну, оторва, с ней не соскучишься.


- А ещё? - Ладно, одну, только для вас... соображаю, что там поприличнее было. О, тут у Саши была про Бэллу, вот и исполним... - "Фраер, толстый фраер, на рояле нам сыграет", не одессит я , но постараюсь, девчата сидят и улыбаются, тоже не в Смольном воспитывались, и такие слова слышали. Всё, просят Бэллу спеть на бис... и я заканчиваю тоже. А пальцы то ломят, тренироваться надо, я ж не Зинчук, я Вася Котов. - Аааа... - Ша, девочки, две - это две, концерт окончен, откладываю гитару. - А потом, а? - Потом...


А вы мне чехол до вечера сшейте, договорились? - Я знаю, у брата видела, Юлька улыбается во весь рот. - Не проболтайтесь, ладно? Всё, допил чай, иду к себе. Ага, эти то точно никому, ну , может только всему нашему КБО, а так - могила. Чёрт, и настроение как-то поднялось, пустячок, а приятно. Всё-таки скучаю малость по ТОЙ жизни, хоть и со всеми её тараканами. Всё, трудовая неделя окончена, зашёл за гитарой, Юлька по привычке мимоходом притиснула меня попой, одарила улыбкой - ню,ню, мечтайте, а я иду домой. Хорошо сшили, нашли кожзам и в тон мебельную ткань, такой симпатичный красно-серый чехольчик получился и ручку приделали, умеют, когда с лаской подойти, особенно к Юльке, ха-ха. Крутится и крутится вокруг меня, точно, интересно, кто кого раньше изнасилует? Но то, что это будет - к бабке не ходи, такие взгляды зря не пропадают. Ладно, пусть пока клиент дозревает, а меня работа ждёт.


Опа, Жека сидит - Ты чего так рано? - Заспал малость, потом подскочил и время попутал, рванул к тебе, а тут никого. - Быват, передразниваю Евдокимова, заводи коня, щас чайку дёрнем. - А это гитара? - Ну да. - А ты чё, играешь? - Жека, всё потом, ставь чайник, я в "дальняк". Всё,перекусили, пашем... - Так, вот тебе деревяшка, делаешь вот такие колышки, ровненько, не торопись, их нужно штук сорок. - А для чего? - Ты про партизан вьетнамских слышал? Они так правду узнают, под ногти загнал и пиндос все тайны выдал. - Кто? - Ну, американец, понятно? - Ааааа... - Но это они, а мы будем под плитку подкладывать, чтобы ровно легла.


Отвернулся, чтобы не заржать, парень то и вправду подумал, осторожно колет ножом чурбачок, а я перебираю плитку. Мдааа, не фонтан, но выбирать нечего, хоть такая досталась, терпеливо обмериваю каждую линейкой и пишу карандашом размер. Опыт печальный есть, так что лучше час-два потратить , чем потом лепить ступеньками на стену. Музончик играет, ветерок обдувает - чего ещё пожелать, трудись и наслаждайся.


- Вася, а чё она такая, ну, разная? - Это чтобы потенциального противника с толку сбить. К примеру, вдруг натовцы захватят наш склад - О, Джон, халява, плиз - давай , себе душевую заделаем. Начинают, лепят, лепят, и пиздец.... ничего у них не выходит! А пока они от

службы отвлеклись и репу чешут, наша ракета прилетает точно в цель, понял? Жека начинает ржать, потом я , вот и повеселились.... - Но ты никому, это военная тайна. Давится со смеху - Да понял, я , понял. Всё, это пока откладываем сейчас готовим раствор и устанавливаем поддон, завтра уже схватится.


20.40. Слышу разговор - о, подруга появилась - А вот и я , мальчики. - С кем ты там ? - На такси привезли, девчата дальше поехали. А вы тут что делаете? По голосу слышу, что винцо шумит, ладно, по делу развлекалась, показываю сделанное. - А я салат привезла, будем? - Будем, раскладывай, мы пока помоемся. - Как погуляли? - Ой, хорошо, и танцевали и пели, Нонне 45 стукнуло. - Как там Натаха? - Любовь у них, дружат, а потом чуть не спит на работе. - Следи, что бы не пришила опять чего. - Жека, как жилетка? - Оооо, классно, все завидуют. - Слушайте сюда - Завтра с Васей на рынке купите обувь и не вздумай отказаться, обижусь. Пытается возразить, но сдувается - Ладно. - Во, молодец, слушай старших, похлопала по плечу. Всё, провожаемся, на 11 договорились встретиться, выдаю денежку и покатил.


Красотка уже в душе - молодец, а я на перекуре. Женьку настраиваю, чтобы бросал, а сам пока не могу, но думаю.... Мяу! Не понял, ты откуда? Стоит лохматый кот ...или кошка, не разобрать, и нахально смотрит на меня. Мяу. - Да не ори ты, встаю, нашёл в холодильнике кусок сала, дубовое, но проверим - кладу на землю. Подошёл(шла) , обнюхал, аккуратно взял и удалился. - Э, а благодарность? Хвостом вильнул... ладно, хоть так. - С кем это ты тут? - Да кошак приходил? - Аааа, рыжий, он тут уже дня три пасётся, ты просто не видел. Мда? Странно. Хотя хоть кто-то должен во дворе бродить, ладно, посмотрим.


- Васенька, можно , я спать упаду? А утром я вся твоя, чмокает в щёку и топает в дом. Ага, иди, утром будет видно, как у тебя с головочкой и состоянием организма. А мне долить воды в бочку и почитать немного, пока не отвлекают.


- Золотце, что-то видок у тебя не очень весёлый, подкалываю подругу, которая лениво перемешивает ложечкой сахар в стакане. - Издеваешься, да? - Я? Да даже трогать тебя утром не стал. - А надо было, я скорее проснулась бы. - Ага, не дай Бог, что взболтается, потом постель убирать. Ты в душ ещё раз сходи и будет хорошо. Так и перекидываемся остротами, а что ещё делать. Ладно, пока пара часов есть, пойду в баню, может чего и сделаю, плитку хоть поперебираю. Поддон сидит нормально, хоть начинай плитку лепить, но пока подождём, надо мне инструмент приготовить. Стеклорез тут пофигу, у меня уже с неделю назад приготовлен резак из токарного резца, вот ещё сделаю маленький верстачок и будет нам счастье.


- Привет! Ага, Катюха появилась, что, уже 10? Хренасе, время летит, тогда и мы собираемся. Подхожу к воротам рынка, тут у нас с Жекой встреча намечена, как раз у доски объявлений. А вот и он, точно подходит, молодца, опозданий не переношу до икоты. - Привет, хлопнулись по рукам. Ну, готов? Тогда за мной, шагаю к одной даме, которая нас обувью отоваривала - Здравствуйте, Инна! - А, Василий, добрый день. Где подруга то? - В делах. - Ладно, жалуйся... Обсказал проблему - Вот , помогите парню. - "Цебо" есть, и не дорого и носится хорошо, показать? Кивает девчонке годов 13, та зовёт в сторонку Женьку. - Конспирация? - А ты как хотел? Тебе чего надо? Да посмотрю, может и себе такие на работу возьму. - Не дороговато? - Инна, мне мои ноги дороже, весь день топчусь, вы эти чугунные башмаки видели? - Да знаю... Смотрим на обнову - отлично, можешь сразу в них и ходить. Не "Адидас", но модно. Примериваю и себе - всё, уговорили. Без торга отдаю 90, прощаемся и шагаем дальше. Женька что-то пытается сказать, смотрю - замолчал, вот и хорошо. Носи и будет тебе счастье.


Вдали вижу Булаву, толкаю напарника - скажи, что я через полчасика на "точку" подойду. Расходимся, у меня есть тут пару моментов, мне нужен Герман. - Привет. - О, привет,Вася. По делу? - А то.... хрен ли жару впустую гонять. - Дааа, пригревает. - Гера, мне нужен манометр с автоматикой на включение, очков до 4х, чтобы плавнее работал. Со всем сопряжением и переходом на полдюйма. - Уууу, куда, на насос? - Истинно так. И смеситель душевой, это срочно. Отмечает на бумажке - поищем, что ещё?


- Раковины столовские знаешь из нержавейки? - рисую примерно вид. - А, видел такие. Форма? - Пару, можно и круглую и квадрат. Но это не к спеху. - Спрошу. Как там печка? - Пока не зажигал, но уже на месте, вроде не развалилась. - Ага, попробуй, там из четвёрки сварено. - Да понял, когда тягал.... У вас вал на циркулярку смогут выточить? - Да запросто, один умелец потихоньку станки клепает. А ежели с фуганком? Подумал - ты погоди,я спрошу в одном месте - можно школьный станок достать. - А справку? - Доплатишь, будет. - Спрашивай. И это, эпоксидки пару ведёр сможем достать? Это уже не сильно срочно. - Тебе куда столько? - Ооооо, такую вещь можно забахать, я тебе потом расскажу . - Всё? - Ага. Я погуляю немного и подойду. Так, час у меня есть, пошли дальше в дебри спекуляции.


12.30. Шагаю по улице, вон и дом Нины, вроде дела свои более-менее сделал. Железки привезут часов в пять, есть там знакомый байкер Юра, а Жека придёт к четырём, отмазал его у Булавы, так что обещание выполнил. Осталось выполнить другое, но это уже из серии приятных. Открывает - Здравствуй, ты точно к обеду. - Дождаться не мог, улыбаюсь и прохожу в комнату. - Это тебе, вручаю духи . - О, неожиданно.... и такие , как мне нравятся, нюхает и целует - Спасибо. Всё, прошу к столу, я накрыла. Да уж чую, нос пока работает нормально. - Что пить будешь? Я вот это вино, а если тебе крепкое - выбирай, показывает на бутылки.


- Чем занималась? - Оооо, с утра начала готовить мясо по старинному рецепту, ещё бабушка маму учила, а она меня. Сейчас мы с тобой выпьем , а потом будет горячее, открывай бутылку, тебя ждала. Сам то откуда, из дома? - Нет, рынок посещал, баню делаю, много чего нужно. - Жаль, я не фанатка, ничего в этом не понимаю, хотя мы из Карелии, вроде бы должна была привыкнуть, но.... И за что выпьем? - За успех нашего дела! - Отличный тост, чокаемся.... Хороший коньяк, маслянисто разбегается по языку, смакую и осторожно глотаю. Что?


- Вася, ты точно местный? Я видела итальянцев, вот они точно так это делали. Мля, так шпионы и сыпались, на мелочах. - У меня зрительная память хорошая, в кино видел, да и в порту общался с моряками, а те за бугром тоже кое-что видели, поверь. - Да по тебе скажу, что не в глухом селе проживал, кушаем салатик из крабов. - Так же и о тебе могу сказать, на карельскую девчонку ты мало похожа. - Уел, ничья...


Да, не шутила, мясо было вкусным, потом кофе, потом включили музыку и решили потанцевать, что перешло в раздевание прямо на диване. Ну, раздеванием это называть трудно, потянула за поясок и всё соскользнуло на пол. - Оставь, без него обойдёмся, отложила презик в сторону. - Уверена? - Не хочу.... Не бойся, я ни с кем за эти полгода не была, опрокидывает на себя. А , пропадай всё, вроде мы уже здесь были, так что овладеваю этим сокровищем глубоко и с жаром. Марафон длился минут двадцать, опробовали несколько поз и даже отверстий, и не по моей инициативе, всё, приплыли, притом почти вместе, пропустил даму чуть вперёд.


- Давай, так полежим, не выходи, прижалась ко мне. Успокаиваемся - Ты знаешь , сколько мне лет? - А нужно? - Что скрывать, было в мае сорок. А время идёт, может, ты - это последний шанс у меня. Оппа, что за намёк, смотрю так это кругловатыми глазами. Улыбается - Да я не про замуж, не бойся. - Не вкурил, поясни? - Родить хочу, Вася. Устин мой на пять рядов проверялся - бесполезно, полярные моря даром не проходят. Я сама терпела до последнего, никак не могла решиться, а тут он взял и сам предложил. - А ты? - чёт мне интересно стало. - Пощечину дала, вот что я. Правда , потом прощения попросила, но долго думала. А тут ты появился, ну и всё - решилась.


Ты меня не презираешь? - За что? Честно всё сказала, я тоже тебе не врал - у меня девушка есть. - Вася, ты не думай, если получится, я к тебе никаких, я только благодарна буду. - Да я то что, странно, ты такая красавица - других не было? Усмехается, потянулась за сигаретой, подаёт мне - Вася, красивым как раз труднее, мужики их боятся. А ты был такой уверенный и даже наглый, как тут устоять, не от сморчков же рожать, чмокает в щёку. Всё, встаю, время вылежала... - Так это по науке всё , время поджидала? - Конечно, и дни подобрать и остальное соблюсти. - А я то думал, что это были месячные? - Ну, есть цикл, вот его и ловить нужно, такие вот мы , женщины, загадочные. А эти "праздники" ожидаю дней через восемь - десять.


Эхххх, вот попал в "осеменители" , затягиваюсь сигареткой и смотрю, как Нина ходит по комнате - красиво всё колышется и мелькает. - Ты заметил? - я даже все кустики у себя подрезала, раздвигает подол. - Заметил, и даже ощутил, ценю. - Я такая, улыбается и причёсывается у зеркала. С кустиками - это она правильно, надо бы Верке подсказать. Да, уделала она меня, как пацана, я то тут в чуйства бурные поверил, а там они на последнем месте. Ладно, чего страдать, было всё приятно, встаю и в ванную. Так, а теперь чайку на дорожку и надо выдвигаться. - Я тебе тоже хочу подарок сделать, подаёт большую коробку - это одеколон.


Дома распечатаешь, ладно? - Да уже пора, не обижайся. - Я? Прекрасно понимаю, не забивай в голову. Ты бы знал, как мне хорошо, всё - буду два дня валяться и тебя вспоминать. Ты только не пропадай, ладно? Звони, приходи, хоть ночью, я дома. Уж до октября - точно свободна. Книги читаешь? - Нина, времени не хватает, урывками, я верну, не бойся. - И не боюсь - читай, сколько нужно, вся библиотека в твоём распоряжении.Я сейчас такси вызову, а ты понемногу собирайся. Всё, поцелуй на дорожку, выхожу, тут и машина стоит, едем.


- Девочки, я приехал, захожу в дом. А девочки трудятся как пчёлки, кивнули и дальше строчат. Ладно, переодеваюсь и в баню, только музыку заберу. Готовлю гвозди и мелкую вольерную сетку, баба Уля продала, зять кроликами занимается, вот и подогнала мне рулончик. Зять переживёт, а ей пара червончиков не лишняя, ту пенсию колхозную в бинокль не видать. - Привет. Ну, готов? - тогда поехали. Прибиваем верх и понемногу раскручиваем, сразу пробиваем гвоздиками. - Слушай, а чё они такие белые? - Жека, это оцинковка, простые сгниют и всё отвалится, оно нам надо? Так что не жалеем, всё плотно прибиваем.


За часок управились, перекур... Жека было сунулся за сигареткой, смотрю - Ты ж бросил? - Эээээ, ну да, забыл. - Гляди, слово дал. Ну, в эти времена слово ещё было законом, покряхтел и молчит, во, лучше компотику хлебни. - Как обувь, не натёр? - Не, всё по ноге. Ладно, погнали дальше, вытащил таз и готовлю смесь. - Отмерили по частям, перемешивает - Понял, для чего просеивать нужно? Оно чуть не само месится, а с камнями ты бы мучался. - А клей зачем? - Пластичный раствор будет и влагу держит, мы же по одной кладём, а цементик то своё берёт.


Всё, проверил, подмесил, ну, приступим, первый ряд самый важный. Жека смотрит во все глаза, а я рассказываю, что и зачем. Самих так учили, вот и наша очередь пришла. Низ выложу тёмно-синей, а потом голубой, есть первые семь, решил сильно не размахиваться, но и не впритык, думаю, что не растолстеем , поместимся. - Так, братан, первый есть, теперь гоним пару плиток вверх, по ним будем равняться, подавай колышки. Проверяю рейкой, потом уровнем - годится, не до евроремонта.


Принцип понял? - Вроде да. - Смотри дальше, я пару рядов положу, потом ты попробуешь? - Что, сразу? - А хрен ли сиськи мять? Пока в руки не возьмёшь, не научишься. Это как секс по телефону, сколько не болтай, а кайфа нет. - Как это - по телефону? - вижу обалделый взгляд. Тьфу ты, опять прокол... отмазывайся, Вася. - Моряки рассказывали про загранку - там есть специальные фирмы для озабоченных, сидят женщины и по телефону звонки принимают. Ну и рассказывают в картинках, как они раздеваются, как рады, что этот лох им позвонил и прочая лапша на уши. А пока они ему это плетут, счётчик щёлкает и приходит потом квитанция - плати, Джонни. Так что денежку отдал, а бабе не всунул, понял развод? Жека лыбится - Аааа, понял, во лошары... - Точно, Жека. Они там от жизни сытой разленились, даже баб драть не хотят. Так что всё делай сам, никому пипиську не доверяй, га-га. Всё, мешаю и продолжаем.


19.30. Всё, пять рядов положил, даже Женька штук десять прилепил, на сегодня хватит. Девчата тоже управились, ужин разогревают , дружная бригада собирается за столом. - Милый, а что ты не говоришь про гитару ? Кому собрался песни петь? - Наливай, щас спою... вспоминаю классный мультик. Выпили, закусили, ладно - можно и спеть. - Песня не моя, это Саша Невский, подмигиваю Верке,а то ляпнет чего не со зла. - "Гоп-стоп, мы подошли из-за угла...." , делаю перебор и пою им про шубки беличьи и кожи крокодила.


Верка то сразу вкурила про мотивчик, подмигнула и дирижирует вилкой, а Жека превратился в ухо, смотрит на меня, как на живого Шаляпина. Всё, спел, Катька смотрит то меня, то на Верку - И ты молчала? Пожимает плечами - Это он, я ни при делах. - Вася, а ещё? Подмигиваю Женьке - Ещё? - Ну да! Вспоминаю .... о, есть - "Ах, если б знали вы, что за деликатесы нам подавали в "Метрополе" две принцессы", пою им про ночи , ночи, ночи. Короткая песня , быстро кончилась, откладываю гитару - Ну, ещё по одной? Выпили по глоточку, Жека пропускает, у него компот.


- Вась, а что за Саша, кто такой? - Вроде из Ленинграда, сам толком не знаю, запись привезли в Игарку, вот и крутилась в общаге, не допрашивай, кушай лучше. Уговорили ещё на пару песен, но пальцы болят, хватит. Жека засобирался домой, провожаю, сунул пятак - Приезжай в десять, поспать хочу. Катьку Верка укладывает спать в комнате, умоталась деваха, да и такси сюда хрен вызовешь.


А мы пошли в баню, перекурить и поболтать - Как встреча прошла , не обидел даму? Смотрит своими чёрными глазами прямо в зрачки и понимаю, что врать бесполезно. - Вера, так надо было, рассказал её ВСЁ. Хмыкнула - Ого, целая Санта-Барбара! Спасибо, что не соврал. Не парься, я не обижаюсь. По-честному - это я пойму, а если будем врать друг другу, нахер жить вместе. Это я уже проходила в ТОЙ жизни- во, как сыта! Я весь день просидела , как на иголках, вот только сейчас поняла, что уже без тебя не могу. Всё, пошли спать, а то реально устала. Легли, обняла меня, вроде затихает, слышу как во сне - Я тебя люблю... Отвечаю эхом - Я тоже.


Просыпаюсь от взгляда - ого, сидит у стенки и на меня смотрит. - Ээээ, чего не спим? - Уже шесть - выспалась.... Сижу вот и смотрю - Чего я в тебе нашла, не пойму? И наглый и бабник.... - Так любят то не за достоинства, а за недостатки, вставляю умное слово. - Наверное, целует и вылезает - Куда? - Вася, мы не одни, про Катьку забыл? Ох, точно, хлопаю по попке - Ладно, живи. Пока полощется в душе, ставлю чайник, тут и гостья вылезла - Привет. - Привет. Как спала? - Вырубилась сразу, как у вас тут тихо, благодать. Наш двор как начал просыпаться - чертям тошно, 16 квартир, табор цыганский. - Но-но, табор не обижаем, у вас просто дурдом, заходит Верка и вытирает на ходу голову. - Вот это верно, я тоже в душ пойду.


Ага, сходи, для новичков очень бодрящее место. Точняк, слышим визг - нормально утро начинается, а ты нам про свой дом.... Всё, чай и планёрка - Девчата, кто и куда? - Нам бы на рынок, еда кончается, а Катьке дома отметиться. Понял, мы с Женькой в бане, как всегда. Ну, раз других планов нет, то переоделся и в к барьеру, сударь. Проверил вчерашнее - нормально, вытянул колышки, тряпкой прогнал швы, можно начинать второй заход, пока песка хватит, а там напарник подойдёт. - Вася, мы ушли.... Понятно, флаг в руки, а мы продолжаем - замесил раствор и вперёд. В армейке процесс был побыстрее, там не столько красота требовалась, сколько скорость, так что намесил побольше цемента, кинул извести и погнал квадратные метры исполнять.


А для себя каждую старюсь подогнать, хоть и любоваться этим осталось семь лет, если ничего не изменится. А тут всё без изменений, партия так же рулит, попаданцы Верка и Васька никаких процессов не нарушают, все цветёт и пахнет по плану. Вот так по плану и приедем к Афгану. Предупредить? А кто поверит? В дурке и Наполеонов и Нострадамусов хватает, становиться одним из них - не, такой футбол нам не нужен.


Мои глубокие размышления прерывает свист с улицы - Кто это там? О, Анатоль пожаловал, который Чекан, давно не виделись - Здаров! Проходи. Чай, кофе, стопашок? - У тебя , как в ресторане, круто живёшь. - Да ты тоже не бедствуешь, тогда перекурим... Пошли, покажу баньку, провожу экскурсию. - Ого, ты размахнулся, а это что, душ? - Ну да, попарился - обмылся. Стол поставлю, лавки, посидеть с пивасиком, сам понимаешь.


- Тебе привет от Петровича. - Спасибо. Вот сделаю - приглашу, не откажется? - Думаю, что нет. Как соседка, не тоскует? - В смысле? - Ну, кореш то загремел на зону, семёрку дали. - Ого, где это он такое счастье поднял? - Дурное дело не хитрое, подрезали тут чувачка по пьяни, а тот поболел да и помер, вот на двоих пятнашку сообразили. - Не жили богато, нехрен и начинать, ха-ха. А я думаю, что она тут затихарилась? - а оно вона как, Михалыч. - А ты откуда моё отчество знаешь? - Да просто присказка, не знал. - Ну, теперь знаешь.


Томка тут вчера за песни хвасталась, ты прям у нас на все руки талант. - Да ну, скажешь тоже, спел парочку - уже звезда, что-ли? - Не знаю, но сильно ей понравилось, не споёшь? - Толян, вот нашли Шаляпина... Ладно, по-корифански пару спою, но больше некогда, звиняйте. Пошли в дом, а то сейчас вся улица сбежится. Ну, что исполнить? Ясно, не про пионэров, вот эту - "На улице Гороховой ажиотаж - Урицкий всю ЧКа вооружает...", погнал про Сэмена и компанию.


Спел пару - Всё, прости, дела в пятку жмут. - Ты сочинил? - Братан, да ты что, я похож на Пушкина? Морячок один из Ленинграда кассету привёз, надпись - Саша Невский и всё. Запись плохонькая, ну, переписал как мог, кое-что сам присочинил. А кассету так кто-то и "замылил", ушла с концами. - Дааа, жалко, песни классные, что-то такое, на одесский лад, сидел я с одним с тех краёв, весёлый кент был. Ты это, может, напоёшь на кассету, вон у тебя и маг есть? Чешу репу - Толян, с меня певец, как из козы балерина. Да и помню , ну...пяток песен, и несколько куплетов. А вдруг этот объявится и предъявит? - Кому, нам? - Поговорим по-человечески, лаве отстегнём, всё решаемо, Кот. А народу такие песни во как понравятся - уважь общество.


- Я так понимаю, что ты не только от себя говоришь, затягиваюсь поглубже. - Правильно понимаешь. Ну как, договорились? - Давай лучше так - я на свой запишу, у вы найдите хлопца поталантливее и пусть поёт. Ну не хочу светиться, пойми. - Ладно, идею я понял, поищем. Ну, на посошок есть? - "Фаэтон открытый, топают копыта..." , пою, а Толян аж глаза прикрыл, пробирает хлопца, это вам не рэп, это про жизнь. В окне промелькнула тень - Жека приехал, стоит у окна и слушает, киваю - заходи. Всё, исполнил, отложил гитару - Толян жмёт руку - Сильно. Ладно, я пошёл, телефончик есть - свяжемся. Бывай, братан, с тебя кассета, а с нас - почёт и уважение, до встречи, руки в карманы и пошёл по улице.


Возвращаюсь - Вася, это же сам "Чекан", ого! - Так, запомни, что здесь видел, что слышал, тут и умерло, понял? - Да я чё, не понимаю, конечно. - Вот так и дыши. Ладно, давай , по чаю и погнали дальше. Кладём плиточку дальше, вот и двери хлопнули - наши мадамы появились - Как вы тут? - Нормально, пашем. - Тогда мы готовим и на обед, свалили в кухню. Обедаем - Вася, такая жара, завтра на пляж сходим? А то так и лето пройдёт, а я новый купальник не выгуляла. - А я его не видела. - Кать, завтра покажу, с нами пойдёшь? - Конечно, что дома сидеть. - Ладно, решили, часиков в 11 двинемся, договаривайтесь, где встретимся. Перехватываю взгляд - И не смотрите, никаких гитар, понятно. Батарейки есть - музыку возьмём и всё. - Катя, там ничего, что ты у нас ночевала? - Нормально, Симонов знает, у кого я была. - Смотри, а то он потяжелее меня, быстро в нокаут оформит.


Ладно, поболтали, перекур и продолжаем. Уже что-то вырисовывается, плохо, что плитка маленькая, да неровная, опять сидим и перебираем, кое-что и в отходы уходит. - Вася, а ломаную куда? - Нормально, пока в сторону, потом найдём применение, она не испортится. Ты замеряй, а я буду лепить - время идёт, а счастья нету. Девчата что-то строчат, хитро переглядываются, прячутся на примерки - дело ваше, сами расскажете, наверняка сюрприз готовят. Вера намекнула, что ткань уже заканчивается, но деньги у неё есть, сама будет на Римму выходить. Завела коробку, складывает туда денежку - хозяюшка, Ё. Сколько кладёт, сколько берёт - не знаю, но что не пустая, это точно. У меня свой ящик в шкафу, в котором лежит тетрадь заветная, браслет со свитком и денежки. Хреново, что лето, всё носим с коротким рукавом, а так бы одел браслет, пусть просто, как украшение. - Ээээ, стоп, не так, отвалится, снимай, раствор убери и новый нанеси.


Думы думами, а контроль должен быть, чуть брачок не пропустил. Да как то уже и хватит, а то многовато, не "поплыла" бы стенка, клей то самопальный. - Всё, на сегодня шабаш, давай вот эту доску сюда , подпорки выставим и до завтра. Всех отправили по домам, отдых. - Вася, придумай что-то с водой, ну забодалась я с этими тазиками посуду мыть. Купил же нагреватель, ну? Права, что ни говори, прилепить пока временную раковину? Твою маман, проводку к нему вести, эта не выдержит. - Я тебя услышал, в понедельник электрика найду, повесим агрегат. - Всё, буду ждать, ты обещал. А куда я денусь с подводной лодки. Вечер посвятили чтению, я своё, а Верка нашла детектив, ушла от меня в комнату и уткнулась в книгу.


Выложил брусок на лавку, отчертил риску - начинаю пилить ножовкой, вижу в углу движение - нихера себе - змеюка. Смотрит на меня сверкающим взглядом и медленно приближается, я просто оцепенел, пытаюсь отскочить, глухо, ноги как приросли. Она медленно обвивает ногу и ползёт вверх - пиздец, что со мной? Даже шею повернуть не могу, а серая лента выползает на левую руку , обвивает запястье - вспышка и вижу браслет ! - Шшшштоооо, забыл меня, кто-то шипит в ухо, отдёргиваю голову и ....... и бьюсь головой о стену. Сцуко - недавно же снилось, что-то глюки зачастили, а? Верка сегодня спит с краю, легла поздно, даже не пошевелилась.


Бррр, вытираю лоб... да не так и жарко, ветерок гуляет по комнате, это я от снов вспотел, не иначе. Ладно, сколько там ? - вытягиваю часы из-под подушки, пригляделся - 2.40, рановато. Во рту суховато, осторожно выбираюсь, иду в кухню, прикрыл за собой двери. Водички выпил, тогда уж и перекурить, хрен ли порожняком сидеть, выхожу на крыльцо. Звёзды, тишина, где-то далеко гудок паровоза, всё как обычно. И к чему это снилось? Браслет? Так он вроде сломан был, и чекисты ничего не добились, вот же сказки Венского леса. Нееее, надо на ночь сексом лечиться - тогда спится спокойнее, тушу бычок и иду в хату.


Постоял, подумал. Достаю из шкафчика свёрток , вот они , мои ништяки - покрутил браслет, кладу на стол. А теперь свиток, развернул - "Когда Посланник бледный появится из мрака времён....." , в общем, дочитываю до конца, ну, почти связно, эти Яти и Еры убивают - всё. Отложил - И что дальше, дружок? Щёлк, я аж подскочил слегонца, раскрылся . Беру - не , ну точно сработало , одеваю на руку - есть, не снимешь. Тааак, ещё пару глотков, хорошо, что не водка. Покрутил руку, оглядел со всех сторон, подёргал малость - как влитый. Почесал лобик - ну, значитца так нужно, убираю остальное в шкаф и в люлю, почти три, отбой.


УТРО. - И что это у него на руке? Не понял, это мне? Открываю глаз, Верка сидит и смотрит на меня. Рот закрыт - что, заработало? Ура, или пока нет? - Милый, ты когда его одел? - Да вот решил тебя порадовать, потянулся, хватаю подругу за бочок - Стоять, куда собралась, а поцеловать? Поцелуи продлились до стонов и оргазма - точно , работает, все эмоции слышал, лежим и отдыхаем . - Верю, что соскучился за ночь, только подумаю, а ты уже это делаешь, вот как так получается? - перевернулась и смотрит на меня. - Дык это... по глазам вижу. - Врун, я на животе была, что ты там видеть мог? - Не волнуйся, я со спины всё чую, давай, проверим, я один способ знаю? - Да у тебя всё лечение на одном замыкается, а про ТОТ способ я тоже слышала, но ещё рано пробовать. Классную книжку взяла, читала почти до часу, у Неё брал? - Нууу..... - Поняла, надо тебя почаще на заработки отпускать, целует и пошлёпала на улицу.


Хмыкаю - Ну, раз не против, так и сделаем, эти груди и соски перед носом не сразу забудешь. Пришла - Встаём или ещё поваляемся? Хлопаю рукой - падай, рано ещё. Купальник то приготовила? Улыбается - А как же... Хочешь, покажу? - Конечно, стриптиз утром - штука полезная. Вон что они сообразили - джинсовые пошили и к ним шортики, штанины обрезали и даже бахрому выщипали.


- И как тебе? Показываю палец - Класс! Но одно смущает - кустики выглядывают малость. - Да ты что? Я не видела, приглядывается и крутит ногами. - Видно, видно, чёрненькие такие , симпатичные... Что стоишь, тащи ножницы - будем причёску наводить, не стыдно? Этой не стыдно, минут двадцать играли в парикмахера, потом подбрил, потом осмотрели, вроде довольна, уж Катьке то точно похвастуется. Звонят - Вера, возьми трубу... бла-бла-бла, выходит - Сейчас Катька за нами приедет, собирайся. Это неплохо, это мы быстро, десять минут и ждём на лавочке.


Прибыли, Колю сегодня напарник катает, так что весело едем на отдых. Приехали, шагаем по аллее, эти красотки наслаждаются эффектом, шляпки, шортики, лифчики - всё джинсовое и с лейблами , народ только оглядывается. Я же ещё и очки прикупил, да с наклейками - всё в тренде. Мы с Николаем только посмеиваемся - пусть оторвутся, чё там..... Расположились , магнитофон включили, музыка, даже пивасик в бутылочках - эххх, что ещё для жизни надо в эти то годы. Это только начало "концерт" - основное было потом, когда шортики сняли, а там плавочки джинсовые и те минимально экономные. Парни крякнули, девчонки застонали, какая-то тётка сплюнула и протопала дальше. И чего бесятся, вы ещё из композицию из одних шнурочков не видели.


- Вася, мы пойдём за мороженным. Понятно, ещё там не отметились, Коля поднялся и пошёл охранять, а я лежу и лениво поглядываю вокруг. - Вася, привет! Поворачиваюсь - Ленка Бреус... привет. Стоит с какой-то девчонкой, а лицо странно знакомое, пока не врубаюсь - Это Ирина, познакомься. - Мы рядом упадём? - Да падайте.... наши девчонки в ларёк пошли. - Как работа, притираешься? - Да нормально, уже и в отпуск пора. Вот, вырвались в кои времена.


- Лена, привет! Пришли, лёгкий шок - такое здесь точно ещё не видели, наши купаются в лучах славы, а мы пошли окунуться. - И как оно, рядом с ними гулять? - Атас, кажется, что все бабы с пляжа у ларька собрались, Колян улыбается и ныряем в воду. Хорошооооо, водичка прохладная, такая мне нравится, в тёплой купаться не люблю, а тут освежает до мозгов. Сгоняли до бакена и обратно , можно и передохнуть. Поболтались на воде - Где там эти подруги? Неее, этих украсть трудно, там в четыре голоса обсуждают какой-то фасончик и на песке веточкой чертят. - Подруги, а мороженное? - Ой..... ну, простите, мы девчонок угостили. - Да у нас пиво есть, точно, Коля? - Точно, Вася, собаки сладкое не едят, девки гогочут.


Верка может, язва ещё та - отсели мы в сторонку, по пивку и по сигаретке, нормальный такой пацанский отдых. Так, хватит тут модную сессию проводить, беру подругу за руку и тяну купаться. - Как купальники? - Уууу, вы их порвали, конкурентов нет. Улыбается, кому не приятно. - Слушай, кого мне эта Ира напоминает, голову сломал уже. - Васенька, ну? Таня Овсиенко... Мля, ну точно - один в один, только без родинке на губе, ну и причёска другая. Уж насмотрелся на неё, первая жена на "Мираже" помешана была, видак не выключался. Плывём не спеша - А кто-то памятью хвастался, а? - Ну вот не въехал, причёска другая. - Ты на танцах был? Они в парке играют, она там поёт и на клавишах сидит. Оппа, точно! - Слушай, вспомнил, но там она в каком то платье дурацком, вся в узорах блестящих. - Ну, такая вот мода, ныряем и поворачиваем к берегу.


16.20. В руках рулетка, на тумбочке тетрадь заветная, замеряю свою кухню и ломаю мозг - куда нагреватель повесить. Посуду мыть - полбеды, у меня баня на горизонте и самое нежное - туалет тёплый, вот засада. Верка что-то строчит у себя, на вечер уговорила сходить в парк, а я пока совмещаю полезное с приятным, это чай и работа. Ага, кажись соображаю - на входе у нас коридор и кладовая, вот где я туалет с умывальником сделаю. Так что всё убирать, а куда?


- Насяйника, сюда иди, да. - Что, милый? - Разберись тут, что нужное, что нет, буду освобождать конуру. - Зачем? - Туалет и умывальник здесь будет. - А зимой? - Утеплю, отопление проведу. - Тогда отлично. Ладно, завтра можно? - Уговорила. Иди, работай, Золушка. - Нет, чтобы пожалеть девушку, он её вкалывать отправляет, хлопает по спине и пошла обратно. Тааак, одна проблема решилась, очень замечательно. Тогда берём гитару и пошёл я песенки вспоминать, отдых так отдых.


Пока наигрываю и тексты записываю, подруга ухо навострила - Погромче пой. Что, решил в певцы перейти? - Да ну нах.... делать нечего. Пообещал тут по глупости, накатаю одну кассету и хватит. - Ага, так я и подумала. Будешь знаменитым, вокруг бабы хороводом, вот и забудешь меня, дурочку детдомовскую. - Ээээ, ты это чего понесла? - хихикает, опять под....ёбочки бабские, показываю кулак и пишу дальше куплеты. - Ирка то местная? - что-то не помню я ей из ТОЙ жизни. - Вологодская, муз.училище в Питере окончила и сюда заслали, в нашем ТЮЗе работает, в общаге живёт. Она мне понравилась , если что? - На что намекаем, подруга? - Нууу, на всякое, будь готов. - Ага, одна тут уже была на подхвате, чуть подуло и вспорхнула. - Так то Натаха, она всегда влюбчивая была, как увидит мужика здоровенного - всё, растаяла. - Ты только сразу спрашивай - этой ребёнка не надо? Поржали, пора и перекусить, вроде пять песен записал.


ТАНЦЫ. Танцплощадка - это другая планета, со своими законами и порядками, пришли и крутим головами - где свои, где не очень? "Бажен" на месте - это святое, тот "пятак" никто не занимает, вот и рулим к своим. Ага, нас и на сцене заметили, Ира помахала рукой, отвечаем, что сразу наши акции подняло процентов на 50. - Ты что, с ней знаком? - Сашка удивлённо смотрит на меня. - Да все бабы в округе с ним знакомы, Верка чмокает в щёчку, толпа гогочет. А то, вон и Соловьиха стоит , кидает искоса взгляды. Звиняйте, Валя, вы пролетели, беру подругу и пошли в медлячке потоптаться.


Вижу вокруг уже не одно пятно "варёнки", пошёл товар в массы, "Римма и Компания" не спят. Да и ладно, нам спокойнее, и пачка денег в укромном месте тоже не лишняя, а как там у них дело пойдёт, ещё никто не знает. Подруга моя всё равно на шаг впереди, и шляпка и куртяшка с юбкой и широким лакированным поясом местным пока не снилась. Зуб даю, что у неё ещё с десяток фасонов в загашнике есть, тоже завела себе тетрадку и рисует задумки на будущее.


Перерыв, Ирка машет нам со сцены, поднимайтесь. Ну, это вообще круто, зашли в закуток , сели на лавочку, даже лимонадиком угостили. - Вера, я такое же хочу, Ира сразу взяла её в оборот. Ладно, покурим, в женские разговоры не лезу. Угостил басиста "фирмОй", оглядываем аппараты - Интересно? - Да я то не музыкант, я с точки зрения вида. - И что не так? - Да как сказать, видок не очень, куража не хватает. - Ну а ты что бы предложил, парень явно завёлся. - Да переделал бы всё. - Это как?


А вот насчёт этого, был у меня кореш - изобретатель, тот эти колонки мастерил лет 20, пока уже совсем все вокруг на китайское не перешли, а Тимоха язву не заработал. - Как тебя? - Дима. - Дима, колонки личные? - Ну да, мои и Витькины, кивает на гитариста. - Во, пять штук и все разнокалиберные. Человек же приходит не только послушать, а ещё и на вас посмотреть и что он видит? - на сцене как детский ералаш. Я бы вот такие сделал, рисую Тимохины призмы - 4 штуки, пятая в этом же оформлении, но низкая, органисту сидеть вместо стула. Димон свистит Витьку, показываю ему, тот чуть не в ах...е, в общем, удивился. - Погоди, а наши куда ? - Купили таких же динамиков, а старые продали, окупите затраты. Я так думаю, желающие найдутся? - Спрашиваешь.... А как таскать? - Ну, ручки будут и колёса, катать то всяко легче. Вы же на фотках видите, там у рокеров забугорных ящики ого, пуп сорвёшь таскать. Можно под "Маршалл" сделать, опять рисую набросок. Можно блочные с рупорами. Да вариантов хренова туча, пили и строгай, как говорится. Прожектора поставьте, мигалки смастерите, шоу нужно - слышали про такое? Подзависли.... Всё, играть пора, спускаемся, девчата чуть не в обнимку расстаются. - Милый, я Ирку в гости пригласила, ты не против? - С ночевой? - Ну да. Посидим , поговорим.... у неё завтра выходной до обеда. - Валяй, переживём как-нибудь.


22.40. - Проходи, располагайся, вот тут мы и живём. А я в душ, чайник ставьте. - У вас и душ есть? - У нас и сауна строится, всё для блага человека, беру полотенце и потопал на двор. Водичка льётся, в доме музончик потихоньку мурлычет , вроде Галька прошагал за забором - все нормально. Выхожу, кошак проскочил за сарай, мявкнул и притих, осторожный, зараза. - Ну, кто следующий? Пошли вдвоём, обсказала, вернулась - Ты не обиделся? - С чего? Вроде нормальная деваха, а там видно будет. С родами разобралась? - Дурак, кто про что ....толкнула в бок, подержала за самое дорогое - Всем хватит, не прибедняйся. А одеколон классный подарила, нам с Иркой понравился.


Пи.... дец, уже НАМ, быстро сговорились! Это она со мной так разбаловалась или такая и была? На ту затурканную тётку со внуком никак не похожа, хоть убей. Ладно, обмылись, девчата в комнате обсуждают наряды, а я завалился с книжкой на диван. Толкают в бок - Вставай, постель расстелю..... Ого, это я с книжкой заснул? - Который час? - Половина первого. - Хренасе, на работу же. - Кому с утра, а кому и с обеда, у меня полдня отгула есть. Хитруля. Ладно, залезаю в постель - А Ира? - Улеглась, не беспокойся. Ясно, прижимаю подругу к себе и стараюсь заснуть .


6.30. Отжимаюсь на дворе, надо настроиться на работу, пока там две подружки дрыхнут. - Привет. - Привет, тренируешься? - Как положено, зарядка - это святое. - У тебя опять новенькая появилась? - Не завидуй - это просто гостья. Галка усмехнулась - Я так и поняла. Кот ваш тут ко мне в сарай лазит, замучалась гонять. - Прибей , если мешает, он и к нам приблудился. - Да жалко. - Тогда не жалуйся, я его знать не знаю. Всё, план выполнен, теперь душ и на работу.


8.30. ПЛАНЁРКА. - Ну, что дальше у нас? Собираем или как? Оглядели заготовки - ну, на выставку сойдут, а так не мешало бы ещё разок окрасить, но времени уже нет. В четверг - бенефис, в среду до обеда всё должно быть готово, только что получили ЦУ от главного инженера. Так что приступаем к сборке первого шкафа, понемногу вроде вырисовывается. Больше всего боялся за светильники - зря, поместился точно, продёргиваю провода, подсоединил к выключателю, щёлк - Заработало! - Всё, скоро обед, полдела сделали. Леонидыч уже вырезал зеркала, вот это у него лихо получается, смотрю и завидую. Если так , то к вечеру и второй соберём, но не загадываю. Девчата осмотрели "пробник", чуть кипятком не писают - мы тоже такой хотим, но Роман стойко всех отсылает куда подальше. Обед у меня проходит в переговорах с местным электриком, нужно проложить кабель и подключить нагреватель.


Отпросился на часик пораньше, пойду в гости к симпатичной директорше и куплю раковину с тумбочкой. Как мать переехала в новую квартиру - такая "радость у неё года два стояла, пока я не заменил. Хожу по залу, вроде нашёл, на временное сойдёт. Пока расплачиваюсь, подходит девушка в халате - К Нине Фёдоровне зайдите, шепчет втихаря. Зайдём, не вопрос, отставляю тумбочку в сторону, шагаю в подсобку - тук, тук. - Входите!


Да запросто - вот и дама сидит, улыбается - Привет. Увидела тебя , уж не стала светиться, как дела? - А девушка? - Неля у меня проверенный кадр, если что, она поможет, можешь спрашивать Чайкину. Что выбрал? - Пуще прежнего старуха взбеленилась, посуду мыть не в чем, вот и пришёл. Шутку поняли, посмеялись. - Да сделаю пока такое, а там и кухню, шкафы уже купил. Всё надо и всё уже вчера! - Бывает. Такое ощущение, что ты где-то много лет пропадал и теперь пытаешься всё сразу сделать. Улыбается, а глаза то серьёзные, с ней ушки надо держать наготове.


- Это по глупости, голова с задницей конфликтует. - Не поняла..... - Ну, голова то всё идеи придумывает, а задница говорит - прижми, давай всё постепенно сделаем. Хорошо хохочет, как бы подчинённые не прибежали выручать. - Вася, тушь размажется, не смеши.... Но идея классно выражена, у самой так частенько бывало, только не было научного обоснования. Философию не изучал? - А как же. С детства, практически - как с пацанами разрулить, как в стройбате голову сберечь - сплошная философия, одни женщины чего стоят. У тебя Женя далеко? Мне бы домой, там электрик должен приехать. Взяла трубку, показывает - можешь курить.


- Десять минут подождём. Читаешь? - Сколько оторвётся.... Да не бойся, это анекдот такой, рассказываю. Мне то он лет сорок знаком, а девушка похохотала. Полезла в шкаф, достаёт пакет - Держи, пригодится, свинец для попы вреден. Я тоже с вами поеду, мне на почту нужно,заодно хоть посмотрю, где живёшь. Лезем в такси - Здорово, Вася. -Привет. Как дела? - Всё нормально, сам сидит в куртке - "варёнке", в прошлый раз Верка подогнала, даже своей модели с пришитыми карманчиками и бахромой. - Ого, Евгений, где такая модная куртка продаётся, секрет? - Да какой, вот у него и спрашивайте, сдал с потрохами.


- Таааак, а вот тут поподробнее, Василий, почему я не знаю? - А вы и не спрашивали. - Железная логика, молчит и смотрит на меня, жму руку - Я познакомлю с мастером. Приехали, выгружаем тумбочку из багажника,а вон и подруга выходит - Я только зашла. Усекает Нину - поворачивается ко мне - Она? - Она, но к тебе по делу, стерву выключи. Женя, пошли , перекурим, пусть девушки поговорят.... Хвастаюсь, а сам в окно прислушиваюсь - да вроде волосы не выдирают, даже смеются. Верка с заказчиками говорить умеет, сам удивляюсь, да и Нина не девочка - разберутся.


Свистят - о, электрик приехал, машу рукой - ком сюда, Эрнст, перекури и пойдём смотреть. Сгружает сумку с хабаром - опять показываю баню. Чую, придётся мне тут туристический маршрут открывать , билеты, касса, все дела. А вот и подружки выходят, весело переговариваются, чмокнулись в щёчки, идут к нам - ну, ещё Нина не смотрела. - Я только посмотреть, это не моё, отлично. Порулили с Женей к машине, прощаемся, улыбаемся - поехали. Знакомлю с Верой, обговорили место, всё, парень пошёл делом заниматься, а мы на чаёк.


- Что смотришь? Да не съем я тебя, мы с ней договорились. - Прямо вот так? - Без слов, но всё понятно, она умная. - Да и ты у меня не глупая. Что обсуждали? - Ууууу, там столько хочет, что мне на месяц работы, не меньше. - Зато спокойно и бабки у неё есть. - Да по ней видно и без ценника - дорого, но скромно, одни туфли в три моих зарплаты, а то и больше. Так что пройдут у неё "праздники" и тогда решим с работой. - А это при чём? Смотрит на меня, как бабушка на внука - Васенька, ежели она забеременеет, то наряды будут других фасонов, ясно? Вкурил, уткнулся носом в чай - Вот так, производитель ты наш, а сама ржёт....


Ладно, с ней перепираться бесполезно, вижу Жеку, пяток минут поговорили и занимаемся дальше душем. Сейчас нужно трубы выставить, а там и воду дадут, сразу проверим. Как выходные? - Да с матерью в деревне были, у бабушки День Рождения. - Наряды показал? По его виду понятно, что показано и одобрено, даже без фонарей приехал. Собираем на сухую резьбы, выставили по уровню, а там уже Эрнст к нам через стену засверлился, принимайте шланги. Вспоминаю, как хомуты из медной проволоки крутить, пусть не красиво, зато крепко. Потом всё спрячу в жёлоб и будет счастье.


- Жека, завтра мы с тобой канаву копаем, воду отвести, из колодца подвести - так что готовь бицепсы. Дядька обещал труб чугунёвых, проведу сразу и к туалету, нехрен тут двойную работу делать. Пожалуй и Перец понадобится, вот Женьке и задание - заехать сегодня и пригласить друга на помощь .


МОСКВА. Много в нашей столице всяких контор и институтов, кто бы их считал.... Вот в одном таком неприметном здании и находится товарищ Родионов на скромной должности младшего научного сотрудника. Сидит наш Леонид, прихлёбывает чаёк и читает интересный документ из управления КГБ по Калининской области. Читает - это мягко сказано, он уже два раза перечитал все эти четыре листа, подумал, допил чай и собирает бумаги в папку. - Разрешите? Георгий Павлович, есть интересное сообщение из Калинина по по теме "Странник". - Даже так? - показывает на стул - присаживайся.


Леонид докладывает про браслет, свиток, нападение, хозяин кабинета внимательно слушает. - Так-так, барабанит по столу пальцами, а с чего ты решил, что это наш случай? - Да тут же с самого начала говорится, что "Посланник прибудет из мрака времён", и опять же браслет, как бы не аналогия с кольцом Соломона, согласитесь? - Леонид, у нас "Институт по проблемам передачи информации", если ты помнишь, а тут спиритизм, бабушки-старушки, как сложить? - Георгий Павлович, это не тот аферист Дадашев, тут что-то явно сложнее, разрешите мне в Калинин съездить и на месте осмотреться? - Хм.... Ладно, попробуй, мозг у тебя молодой, инструкциями не забитый, может, что и ухватишь нужное. Но! Осторожно, не спугни там этого парня и про кольцо Соломона не ляпни - такого предрассудка в советской науке нет, понятно? - Так точно! - Отставить, ты у нас здесь МНС, а не лейтенант. Всё, иди , оформляй поездку, ну..... думаю, три дня хватит , бумаги мне на подпись и завтра двигай.


ЧЕТВЕРГ. После обеда состоялась презентация наших экспонатов, собралось человек десять начальников всех мастей, начиная с директора. А что - очень и неплохо выглядят, уж для 74го года, это прорыв. Осмотрели, похлопали дверками, Роман даже электробритву притащил и показывал, как удобно включать и бриться. Всё, удалились на совещание, а мы решили перекурить и чайку погонять. - Вася, как думаешь, премия будет? - Федя, а почему бы и нет, хренасе сделали экземпляры, такого тут не видели. Шеф наш вон как нос задрал. - Ему то , да с его ростиком, это нужно, вставляет Юлька. - Вася, а нам будет? - Это к Роману, как бугор скажет, так и порешаем.


Ага, попробуйте, я так подозреваю, что там уже очередь не в один десяток желающих выстроилась. Роман вернулся довольный, нас похвалили, завтра в 10 начинается выставка, а пока под это настроение отпросился домой пораньше. Прохожу мимо магазина, купил кое-чего покушать для троих мужиков и бодро шагаю к дому.


20.50. - Всё, готово! Заделал последний стык, вылезаю из канавы грязный, но довольный, вывели слив из дома и из бани,а уж из туалета потом соединю, колено наверху и это главное. Мужики, мыться и я вас кушать жду, тут уже Верка командует , с шуточками тут же раздеваемся и по очереди ныряем за перегородку. Расселись, наливаю нам с Вадькой по коньячку - остальным винца. - Ну, за успех, и чтобы вода сливалась, поднимаю стопаря. Только сейчас чую, что натягал руки, копать нужно постоянно, по службе помню. Ладно, на ночь у подруги какая-то чудо-мазь есть, полечимся.


- Вась, когда уже обмывать будем? - Когда сделаю, сам понимаешь. Мы и так с Жекой тут пашем каждый день, видел, сколько наворочали. - Так это... зови, помогу, какие дела. - Позову, не бойся, без тебя мероприятие не пройдёт, веничком помахать, стописят разлить, как тут без друга верного, га-га. Посидели, поболтали, пора и прощаться. У калитки сунул по паре червонцев, на возражения посоветовал заткнуться и не обижать. Всё, привет! - Я посуду мыть, а ты уставший такой, падай спать, ну его нафиг, все эти дела. - Точно? - Сто пудов.... Уговорила, пошёл, пристроился в люлю и вырубился.


Стою на берегу, река, что-ли? Какой белобрысый хлыщ что-то мне выговаривает с ехидной улыбкой, потом откуда-то возникают ещё двое, заламывают руки и с мясом срывают браслет. Отдают его блондину - он усаживается в чёрную машину и уезжает. Сууука, повернулся и тех двоих тоже нет, а с запястья каплями стекает кровь. Открыл глаза - темно, ночь, Верка сопит у стенки, что за хрень? Встаю, надо водички кинуть после мяска, заодно и перекурить. Неужели приключения ещё не кончились? Достал из шкафа браслет, покрутил, приложил к уху - молчит. А что - петь должен? Выкинуть ЕГО? Да ну, не дождётесь, хрен вам, хлопчики. Докуриваю, о, про "выкинуть" появилась мысль, точно - завтра так и сделаю.


10.30. Пока начальники рассказывают о достижениях народного хозяйства, шуршу по своим делам, проверил, как наш слесарюга поживает, на трояк обменял пакет нужных прибамбасов для сантехники , мне пригодятся и человек здоровье поправит. Включил станок и вытачиваю себе детали для вешалки, в бане всё должно быть из дерева. Особо не мудрил, взял пяток ручек от напильников и быстрее и удобнее - они уже просушенные насмерть.


Юлька подходит - Вася, обдери мне камешек, весь забился, а я пятки после ванной чищу. Ясно, по старинке - пемзой драим. - После обеда, хорошо? Отобедали, время есть обточил камень, вспомнил одну "примочку" из будущего - дёшево и сердито, выточил сразу штук пять заготовок, наклеил наждачку, под пресс и в сушилку. Появился наш Роман, довольный, чуток под хмельком - обедал с начальством и даже с коньячком. Вроде нам и премию обещали, но ему то точно , даже не парюсь... у каждого свои вершины. Тут же вспоминаю кино с Абдуловым, где тот своими дипломами за рацухи и изобретения туалет обклеивал, наши шкафчики из той же серии. Так что делаю дома мастерскую и потихоньку мастерю, что душе нравится.


- Красотки, вот вам подарок, кто-то плакался, что шлифовать некому - тренируйтесь, подаю по тёрке и даже выжег на ручке - Тома, Юля. - Ой, как здорово! - Наждачка крупнее и помельче, сильно в воде не квасить, просушивайте. Это для пяток, бока не тереть, тут уже только диета поможет. А лучшая диета - это китайская. - Вася, это какая? Очень простая - рис отвариваете, потом воду сливаете и вот её палочками хлебаете. Пауза. Поржали, шутку оценили, потискали сиськами и расцеловали с двух сторон - Вася, только ты о нас заботишься, больше некому. - А куда я денусь с подводной лодки... ещё и этот анекдот рассказал, тут уже все посмеялись. Йёс, хомут спихнул и иду домой, впереди два выходных!


Стою, смотрю... за домом, как на поле боя, кучи земли и канавы, вот это я развоевался. Ладно, хрен ли думать - работать надо, переодеваюсь и погнали. Ого, миллионерши, прикатили Верка с Иркой на такси, чмоки в щёчку и быстро побежали что-то дошивать. Только взялся за лопату - Жека прибыл, по рукам и впрягайся. Протянули шланги, специально брал самые дубовые, в земле зато не сгниют и не перемёрзнут.


- Вася, на минутку..... Захожу, ого, тут стоит практически звезда 90х, в курточке, шортиках, кепке со стразами, то-ли бусами. - И как тебе? - Перчатки ещё на руки, что-то дамское и лёгкое. - У меня такие есть , спасибо, Ирка чмокает - Вера, я поехала. Смотри-ка - и точно, минут через десять машина подкатила, всё. Ладно, перекур, заодно залить душу компотиком. - Нас завтра на танцы пригласили, пойдём? - Запросто, сразу и наряды в деле посмотрим. - И не только наряды, у нас сюрприз есть. - И какой? - Ну сюрприз же.... и хитро улыбается. Жека воодушевился - Я тоже завтра собирался. - Ладно, пошли, танцор, сейчас в колодце воду подключим и в доме уже готово.


21.20. - Открывай. Три-четыре, есть горячая вода, ура! Нас с Женькой расцеловали, садимся за стол, даже по рюмочке выпили. Молодой пропускает, а нам можно и даже нужно, под вечер чувствую, как руки ломит, ещё не отошли от вчерашнего. - Вася, завтра во сколько? Давай к обеду, надо на рынок смотаться, харчей купить. Приедешь, ямы закопаем , пока никто ноги не сломал. - Правильно, а то я уже на огород боюсь выходить. Надо бы яблок нарвать, а тут канавы кругом. Темнит подруга, а то прямо прохода нет, это она так мне на мозг капает?


Звонок - кого там принесло? Верка шагает к трубке, в основном ей звонят подружки, популярная личность у меня. - Тебя.... - Алло. - Здорово, это Толян. Как дела, как жизнь? - Нормально. Если ты про заказ, то можешь завтра забирать, семь наскрёб. - Понял, подъеду, спасибо и за это. Пусть забирает, даже Ирка помогла чуток. Ладно, провожаемся, червонец Жеке в карман, уже и не бухтит, принял, как положено. Вот и правильно , пацан хоть с денежкой будет, а уж куда истратит - дело личное. Я в душ, а подруга чуть не пританцовывает у раковины от счастья, в нашем районе тут такое точно никому пока не светит.


А у меня ещё звонок, только по другому поводу, нужен мне бетонщик Витя, что-то срач этот во дворе реально притомил. Повезло, ещё не спит и завтра свободен, приедет, поговорим. А вот и дорогая прибежала из душа - Ой, что-то прохладновато, дай покрывало. Наливаю по писят коньячка - Давай, согреемся. Подумай, что там из продуктов купить, зарулим на рынок с утра, а потом можно и дальше двинуть, я к Мишке в "комок" хочу попасть, лезвия окончились, а тебе что надо? - Прямо так и не скажу, но что-нибудь куплю, может у них посуда будет хорошая. У меня теперь есть настоящая кухня, хочу себя порадовать. И тебе большое спасибо, обещал - сделал. Что лыбишься? Ты бы знал, как мне это мытьё в тазике настоебенело, вам, мужикам, не понять. Это ещё хорошо, что никаких паласов - ковров нет, а то и пылесосить, вот чего не люблю, хоть убивай. - Понял, не будем покупать.


И вообще, ты долго меня будешь тут голой сиськой соблазнять? - А что, уже не нравится? - Твоя? Да не отмажешься , сгребаю её в охапку и потянул в кровать. - Ой, а что это твоя рука тут делает? - А угадай? И не рука это, а только пальчик...ну, остальное пошло по маркировке +18, даже с картинками. - Тебе не стыдно в зеркало подглядывать? - Мне? - Да ни разу, ты не отвлекайся... Уфффф, лежим, отдыхаем - Да и не страшно совсем, а то я ЭТО только в кино видела. Так что , если будешь без моего разрешения с бабами трахаться - откушу и скажу, что так и было. - Ну ты и зверюга, как я мог тебе самое дорогое доверить, не понимаю? - Дурачок, я же по любви, обняла - Спать будем? - А?.... - Давай на утро, ладно? Всё, баиньки, спокойной ночи.


8.30. - Ну, с чего начинаем? Стоим у ворот рынка, нужно продуктами затариться. - Вася, пошли за мясом, потом по кругу овощи, рыба и на выход. Заруливаем к знакомому джигиту, купили мяса, получили наводку на продавца с хорошей рыбой, русака, как не странно, или родня рыбу не ловит? Углубляться в философию не стали, купили рыбы, оставили сумки на сохранение и двинулись дальше.


Через полчаса я стал похож на маленького ослика, выползающего из ворот, ко мне спешит знакомый таксист - О, морячок, едем? - Зёма, ты вовремя, конечно едем, а то руки отрываются. Пока катим, знакомимся, наконец-то и договариваемся на обратный рейс. - Ого, это ты столько настроил? - Аркаша, это только начало, баня нужна? - Баня - это святое, ты прав. Ну, куда сейчас? - В "комиссионку" у парка. - Погнали, нет проблем. А что хотел там? - Да решил морду порадовать... - ????? - Ну как тебе объяснить... вот чего хорошего увидел - радуешься же ? - Ааааа, вон как, тогда понятно, надо запомнить. - Да не жалко, а мы по залу побродим, может, чего и увидим.


Вот и Мишка, кивнул,но пока занят, подруга пошла в другой отдел, а я глазею по витринам. Часы себе купить, что-ли? "Касио" стольник стоит и видок приличный, механика? - Привет! - Привет, освободился? Как эти котлы? - Что? - Часы хорошие? - Ну и жаргончик у вас, батенька. Нормальные, хочешь брать? - Да желательно, показывай. Ясно, что торговаться не получится, согласен. Улыбается - У нас так, или бери или смотри. Как там магнитофон , поёт? - Поёт, кассет подкинешь, и чистых найдём? - Поищем... Я сам тебе хотел звонить, вчера мужик электролобзик сдал, ты же просил. - Да ты что? Где?


Мама дорогая, вот он, да ещё и "немец", красота. - Пилки есть? - Там комплект, 20 штук, всякие. Я упросил шефа на сутки подержать, так что или бери или выставляем. - Сдурел? - чек выписывай. Да не смотри так, сверху полтину хватит? Улыбается - ша, все довольны. Так что оставляю за всё шесть сотен с лишним, зато получаю в руки заветную коробку. - Так , Миша, там у меня подруга в соседнем отделе, погоди. А подруга тут тоже развернулась, кто-то из Югославии посуду привёз, да не тарелки, а кастрюли со сковородками, вот она и отрывается.- Нашла? - Вася, тут даже кофеварка есть, смотри. Всё, ещё три сотни улетело, добила это парочкой каких то шляпок и пачку перчаток с шарфиками - двести минус, пора вытаскивать, а то все бабки тут оставим. Но вроде тормоз сработал,рассчитывается и мы тянем две коробки. Спасибо, что машина тут - не проблема, грузимся и домой - всё!


Вовремя прикатили, минут через 15 приехал Витёк - Здорово! Как дела, что хотел? О, да у тебя тут окопы рыли, что-ли? - Примерно. Воду проводил, да канализацию. - Круто ты развернулся. - Витя, да хватит из тазика мыться, век то какой на дворе? Мать жила, ей не до этого было, да и не знала, что делать. Я чего тебя позвал - мне нужно дорожки отлить и площадку на въезде. Ворота я сам поменяю, вы мне только место под столбы оставите. Всё под арматурную сетку, чтобы стояло , как положено. - И мощно делать? Ну, под грузовик у ворот, а дорожки - чтобы ходить, без фанатизма. Могу вам ключи оставить, сами приезжайте и днём работайте. - Ладно, я со своими поговорю, вот тут точно миксер нужен. - Хоть танк, лишь бы мне справка была, что я его не украл. Сколько надо, столько отстегну, тут не бойтесь. - Да ты вроде парень нормальный, за тебя гнилого разговора нет. Тогда так - мы завтра приедем, всё замеряем, уже конкретно толкуем и погнали, цены ты примерно знаешь, материалы достанем. - Вот это нормальный разговор - перекурим? Верка вынесла компотику, посидели ещё минут десять и прощаемся, ждём-с.


Смена караула - проводил этих, приехал Жека. - Здорово. Кто приезжал? - Бетонщики, двор заливать. - А зачем? - Жека, срач этот надоел, хочу по чистому ходить. Ты мне скажи, днём сможешь у меня дежурить, если мужики работать будут? Книжку читать, музон слушать, подать там чего, типа попить. - Да могу, а когда? - Завтра точно узнаю. Ладно, пошли наши канавы закапывать, пока туда никто не свалился.


19.20. Мы на танцполе, ВИА на сцене, нам помахали рукой и продолжают что-то весёлое. Ну, церемониал встречи, похлопали по рукам, все по кругу поздоровались, теперь можно и оглядеться. Прохладновато немного, народ чуть потеплее оделся, да и мы в куртках, подруга в джинсовых "бананах", пошили они с Катькой , видимо и скоро в городе появятся. Народ оглядывает , приценивается, но Верка стойко отшучивается - купила, рынок большой, ищите. Спели , Ирка выходит к краю сцены, переглянулись с Веркой - что они там мутят, две интриганки?


Ладно, заиграли какой-то медлячок, народ потихоньку вытягивается в центр и мы попробуем. - Вы чего там задумали? - Узнаешь, потерпи.... - Драки не будет? - А хочется? Да всё нормально, что ты. Потанцевали, народ гудит, разговаривает, обычная тусовка - со сцены объявляют - А сейчас прозвучит новая песня, начинается странно знакомая мелодия - "Позабудь об этом дне, спор не нужен никому...", глазею на Ирку у микрофона, потом на Верку, та только лыбится. Всё с вами ясно, пошли танцевать. Ну, мои танцы - это дело отдельное, это что из дрессировки медведей, но народ веселится. Звук не синтезаторный, но вполне ТОТ, гитара пилит, орган играет - всё нормально, вспоминаю наши дискотеки.


Есть, народ хлопает, кто-то и свистит, мы не отстаём. Всё, у музыкантов перерыв, народ потянулся на природу, покурить и оправиться. Стоим у решётки, не рисуясь, курим и дым "на улицу" выдуваем - Классно спели, а? Парни обсуждают, девчата тоже не отстают, моя подруга у сцены разговаривает с Ириной. Иду к ним - Ну, подружки, вас с бенефисом поздравить? - А тебе понравилось? - Ира, отлично получилось, кто сочинил? - Ну, вроде как Вера предложила, в общем, мы вдвоём. Зря что - ли полдня дома сидели, да и твоя гитара пригодилась.


- Васенька, я у тебя одну чистую кассету взяла, но Ира вернёт, не думай. Нахмурил брови - Без меня? И как собираетесь вину заглаживать? Переглянулись - Вася, мы загладим... и погладим... и даже приласкаем, да , Вера? Вот чертовки, нагло смотрят на меня - Ладно, проверим.... - Ура, тогда я ещё спою. - Ира, чтобы никто не знал про неё , ясно? - Козе понятно... - Всё, козочка, пора работать, вижу, как ребята выходят на сцену, махнул рукой, отдыхаем.


У нас тоже подвижки. После обеда приехал Чекан, привёз коробки - ни себе хрена - целый "Юпитер-202", у меня такой был году в 77м, а тут в коробке, новяк нецелованный. - Братан, это мне? - А кому? От Петровича привет и подарок, моя только доставка. Вручили ещё пару катушек немецкой плёнки, пожали руку и пожелали творческих успехов, шутник, однако. Ладно, это завтра, а пока танцуем и отдыхаем. Пару раз вижу Жеку, он с компашкой пацанов и каких-то девчонок своего возраста. Пока говорили, подошёл к нам, Ирка его и в щёчку чмокнула, чую, что акции у парня выросли , как на бирже Уолл-стрита. Ладно, в его годы надо иметь крутых знакомых, пусть понтуется... Завтра у него выходной, пока проветрится,а у меня есть дела на почве шоу-бизнеса, мать его.


Нам спели ещё пару песен из "Миража" и даже "Розовый вечер" от Юры Шатунова, точно детдомовское детство Верка вспомнила. Шепчет на ухо - Что вспомнила, то и напела, а Ирка быстро на гитаре подобрала и на кассету записала. - Ты прямо как настоящая попаданка из книжки, да и я недалеко упал, всё, нахер работу - в певцы подадимся. Хихикает - Думаешь? Я то хоть в детдоме в хоре пела, а ты ? - Фигня, мы под "фанеру" петь будем, га-га. - Всё, поехали, Ирка вышла к нам и мы рулим к машине, Жека для нас такси словил. Садимся в машину - Спасибо, братан, отдыхай - завтра я занят. - Это ОНА у тебя ночует? - Тихо, никому ни слова... - Ну ты даёшь! - и нас провожают восторженным взглядом....


Всё, дома, девчонки разоблачились, шастают мимо меня в каких то накидочках-халатиках, под которыми только трусики. Ну-ну, а я пока попиваю чаёк и покуриваю в окошко... - Красотки, вы долго мимо меня шастать будете и сиськами сверкать? Предлагаю по стопочке выпить за удачный бенефис, есть возражения? - Вася, ты настоящий рыцарь, всё, мы уже сидим, подняли и чокнулись. - А классно получилось... Вера, мы ещё напишем? - Попробуем, чё нам, молодым и симпатишным. Завтра какие планы? - Спать, потом посмотрим.


- Вася, золотые слова, можно я его расцелую? - Не жалко... Хорошо целуется, у меня прямо как-то тесновато стало в штанах. - Ээээ, оставь мне, Верка гогочет. - Ладно, вы допивайте, а я в душ. - Холодно же , Вася. - Нормально, как раз голова проветрится. Прибыл, в доме тишина... не понял? Захожу в комнату - обана, лежат две русалки, правда без хвостов, но голенькие - А вот и мы! Ха, удивили, нагло скидываю плавки - А вот и Я! Залезаю в середину, под подушкой проверил презики, командую - Грейте!


"Грелись" с выдумкой - с часок, не меньше, потом укрылись одеялом , в меня прижались два носика и засопели, отбой, банда..... Мдяяя, жарковато втроём, к утру упарился, а эти кумушки свернулись калачиками и каждая упёрлась попой в меня, прям натюрморт эротический. Ладно, половина пятого, спим дальше.


8.20. Уже и глазунью сделал, и салат накрошил, кофе готов, а эти засони валяются - Рота, подъём! - Ой, а ты встал уже? - Ира, поражаюсь вашей догадливости, завтрак готов, встаём? - Вася, самые лучшие слова поутру, встаю, толкает Верку. Да не спит, вижу же, что просто нежится. - Пять минут, и я всё сам съедаю, время пошло! Ну, десять и они за столом - Васечка, ты молодец, мы тебя любим, да , Ира? - Умм, кивает головой, рот занят.


Дежавю, мля, недавно так Наташка сидела, теперь Ирка. Эта мне как-то побольше нравится, шустрая деваха, той сонности нет, посмотрим.... Поели, можно и перекурить и планёрку провести. - Девушки, после этой ночи мы стали вроде как родными, так что решим кое-какие вопросы. Ирка как-то поднапряглась - Какие? - Ну, дети, алименты, сама понимаешь? - Какие али.... расплылась в улыбке - Шутить изволите. - Ира, он у нас серьёзный, ты слушай дальше. Верка молодец, руку на пульсе держит, продолжаю - Если хочешь, перебирайся жить к нам, место есть. Если просто развлекаться - тоже примем. Одно условие - что увидела или услышала, пусть при тебе и останется. Посмотрела на нас - Можно, я подумаю? - Конечно, Верка чмокнула в щёку - кушай.....


- Давайте, я домой сгоняю,у меня дела есть, приеду и скажу, договорились? Проводили домой, а сами сидим и болтаем - Ты мне скажи, чья это идея вчера была? - Вась, какая разница, нам с ней понравилось, а ты был на высоте. Да она переедет, просто растерялась немного, что ты так сразу вопрос поставил. Знаешь, мне с ней интересно, вот честно! Наташка просто с детства была рядом, там больше привычка, а тут общие разговоры и вообще. Покраснела - Ты думаешь, что если мы втроём пробовали, то мне девушки нравятся? - Да ну, ты же просто испытатель! Не забивай голову - живём и живём, презервативов пока хватает, а с деньгами и хозяйством сами разберётесь. Уткнулась в плечо - Спасибо. Но я старшая жена! - Конечно, дорогая, я тебе и погоны в "Военторге" куплю.


Машина за окном - Ирка приехала, с аккордеоном и двумя сумками - Всё, я насовсем. - А агрегат куда, песняка будем петь? - Не, если опять песни записать, буду подыгрывать, так лучше получается. Ладно, вы пока пробуйте, а я иду в баню и не спеша мешу раствор, хочу плиткой заняться - хорошо успокаивает. - Можно, я тут посижу, ты работай, а я буду кепку вышивать, мне там скучно. Ира будет на питание деньги вносить, а сколько за квартиру? - Брось, не потянем, что-ли? - Я так и решила, но с тобой советуюсь.


Наташке по второму разу духи предложила - не берёт, можно, я Ирке отдам? - Не вопрос.... - Тогда, лучше ты, так положено. Как тебе плитка? - Да отлично, скорее бы, уже хочется проверить. - Сама видишь, не понос, так золотуха, всё куда-то отвлекаюсь. - Слушай, есть возможность на ремонт одежды переместиться, у нас Николаевна на пенсию уходит. Там не пахать, сиди и понемногу копошись, что, сколько - никто не проверяет, даже "своё" могу шить. - И что , вот так варенье и ложкой из бочки? Смеётся - почти, "маме" нашей сотню дать и готово. - Так и сказала? - Считай, что так. - Вера, решай сама, выгоднее - дай, лишь бы не кинули. Хотя, им потом дороже обойдётся, пусть не рискуют. Эту кассету очень серьёзные люди заказали, помогут, если что. Так за разговором и накидал четыре ряда, на сегодня хватит, отмыл инструмент и домой. Какие-то выходные короткие, хорошо, что Витёк всё с мужиками устаканил и в среду начнут. Ночь. Крапает дождик, устроился поудобнее , Верка под боком. "Тройничок" отменяется, Ира у себя, хватило вчерашнего, спим.


8.15. Утренний чай на работе никто не отменял, пока бугор у высокого начальства, мы обсуждаем личные дела. - Васечка, спасибо тебе за тёрочку, я её мамке подарила, как увидела вчера в бане, не отстала. - Юля, я тебе ещё дам, не волнуйся. Леонидыч с Федей уже у меня углядели "образец", спросили разрешения самим делать - да пожалуйста, сдадите по рублю на рынок, вот и копеечка в карман. У самого знакомых хватает, тоже наделаю, затраты плёвые , а вещь в хозяйстве пригодится. Вешалку сегодня не забыть ещё лаком вскрыть и можно домой тащить.

А в обед дядька ждёт, надо по материалам порешать, лобзик купил, кухня замаячила красным цветом. Так что дорабатываю до обеда , вылетаю к гостинице, ловлю такси и вперёд.


- Здорово. Ну, присаживайся, говори, что надо. - Дядька, фанера нужна и много. - Хорошие запросы, а ещё что? Клей БФ или эпоксидка, литров 50. - Васька, ты там яхту строить собрался? - Не угадал, кухню делать буду. - Что-то я ещё не понимаю, а нахрена клея столько? - Столешницу клеить, мм 25 толщины нужно. Что скажешь? - Ладно, я тебя понял, сделаю тут звонки, вечером домой брякни, узнаешь результат. Лично у нас только тонкая, ну, листов 10 смогу. - Давай, не обижусь и добавь минваты рулон , сарай утеплю. - Клея с пару ведёр найдём. А клеить где будешь? - А вот тут труба квадратная нужна, или швеллер небольшой, метров 10-12. Порылся в книге - возьмёшь 63й? - Годится, только не меньше 3х метров палки, ну и ровные , конечно.


- Нет, ты гляди на него - ещё и выбирает... хмыкнул, закурили. Сделаем. С эпоксидкой спрошу, а нахрена тебе столько? - Дядька, такие столы шикарные выходят - закачаешься, поверь. Так что ищи сразу бочку, не прогадаешь, могу показать - у себя делайте. Надеюсь, есть у вас укромная мастерская и мужички с руками? - Найдутся, я запомнил. Ладно, что там с баней то ? - Да делаю понемногу, но времени мало. - А кому его хватает, тут проблема общая. Всё, до вечера, тебя до работы подкинуть?


Успел ещё и в столовку нырнуть и перекусить, так что после обеда бодро трудимся, сунули мне кресло на ремонт. - Леонидыч, я минут на 20 слиняю, прикроешь? Махнул - вали, ему некогда, у него самая работа пошла , тёрки клепает. А у меня встреча с одним нужным человеком - Саркис Аванесович, добрый день! - О, Вася, проходи, присаживайся. Можешь даже закурить, хоть дым понюхаю. - А вы не курите? - Откурился... с войны лёгкое простреленное, уже лет 20, как завязал.


Показывает на шкафчик, там за стеклянной дверкой к стенке прикреплена трубка. - Ого, как у Сталина! Улыбается в усы - Спасибо, помнишь. Сейчас же знаешь, как с этим... - Дурь пройдёт, а товарищ Сталин останется, я так думаю. Дед крякнул, подаёт руку - Красиво сказал, молодец. Ладно, я твой заказ сделал, всё точно, смотри, вытаскивает из ящика коробочку, там два совершенно одинаковых браслета.


А где МОЙ? Смотрю на деда, а тот только посмеивается, ладно, опускаю две руки, замер - в правую щипнуло - оно. Беру, одеваю на руку, второй завернул в бумагу и кладу в карман. Тут уже Саркис припух, покачал головой, убрал коробку - Носи на здоровье - красивая работа, большой мастер делал. - Аванесович, а сколько с меня? - Нууу, ладно, двадцать , больше не возьму. Вижу, что не шутит, тогда подаю свой свёрток - Это вам от меня, в подарок. Развернул - покрутил - Давай деньги назад, ещё я тебе должен. - Э, нет, дядя Саркис, какие у друзей счёты? - это память. А то... пока Верка кастрюли выбирала, я эту медную "турку" сторговал с прицелом на такой случай. Дед покрутил, поглядел - Не наша работа, или греки или турки делали... - Лучше греки, и мы смеёмся. - Вася, заходи, я тебя кофе угощу, в любое время. - Зайду попозже, а пока бегу, до свидания.


17.30. К дому подходим одновременно с Веркой - Привет. Что тащишь? - Вешалку в баню. - О, это надо, да и домой не помешает. - Купим ...но потом. В доме музыка, а Ирка картоху с мясом жарит - Привет поварихе, поцелуйчики, перекур. - Освоилась? - Ага, даже со стиркой разобралась. - Ну вот и отлично, испытательный срок прошла. - Ребята, минут десять и можно кушать. - Работай, мы пока отдохнём.


Пошли на улицу, сидим на лавочке - Решила с переводом? - Ага, уже в отделе кадров была, с четверга выхожу. - Молодец. Да и начальница слово держит, уважаю. - Что морщишься, болит чего? - Милый, небольшая авария, "гости" к нам пришли и показывает глазами на низ живота. Понятно.... - Так что отселяюсь от вас на выселки, подмигивает Ирке. - Ира, у нас подарок есть, достаю коробочку из шкафа - Это тебе . Разглядывает - Сдурели? - это же французские.... - И что? - ты в нашей стае, бери и пользуйся, чмокает её в щёку. - Открывай уже , не томи - сама хочу понюхать.


Всё, пошли женские радости, даже мне дали вдохнуть.... сделал вид, что обалденно. Сидим за стопочкой винца, надо бы обмыть удачу - Ребята, я завтра с вами выхожу - репетиция с утра, не забудьте разбудить. - Вася, ты слышал, девушку разбуди. - Слушаюсь, насяйника. Картошечка хорошо получилась, так что мы тебя на кухню назначим, Вера шьёт, а я по тяжёлым работам, согласна? - Вы не забудьте, что у меня 4 вечера на танцах занято и так до октября. - Не понял, а потом? - А потом мы уходим и куда приткнёмся - не знаю. На одну зарплату в театре не разгуляешься, надо что-то думать.


- Ира, придумаем, а пока я пошла спать, простите, девушка больная. Сильно не стоните, я двери прикрываю, мне волноваться нельзя, целует обоих и потопала в люлю. Ирка смотрит на меня - Слушай, кто бы мне неделю назад сказал, что я вот так буду мужика на двоих делить - не поверила бы. - А сейчас? Наливает ещё на глоток - А сейчас я это выпью и мы пойдём в постель, только ты и я. (Да я и без вина уже готова, чуть не трусы мокрые) Ого, я её слышу, а до этого ничего, странновато. Или запрос делать? Дружок, всё в порядке, допиваю - Там вода есть, тазик - тоже, я за тобой.... Прохладно, ещё пару дней вроде , а потом опять потеплеет, но у нас есть баня, там и помывочная.


Прихожу в комнату, прикрываю двери - Я здесь... иду на голос, а то прямо будуар у нас огромный, не потеряться бы. Проверяем всякие нежные места - о, кустики пострижены, это хорошо, дальше уже всё отлично. В процессе выяснили, что поза наездницы у нас любимая, я не против, поскакали и очень бурно ... Уххххх, упала на меня - Вася, я всё! Ну, я догоняю, вот и я....тоже. - Утром повторим? - Не смотри так - у меня полгода никого не было, это между нами. - Нет, щас выйду и на всю улицу повторять буду. Целую в ушко - Повторим, если не проспим... - Постараюсь, но не обещаю, а за резиночку спасибо, я пока на детей не готова. - Никто не готов, потому и пользуемся. - Правильно. Тогда я поворачиваюсь, а ты меня прижми и будем спать, покрутились ещё и аут.


Утро... проспали, чё там... подорвался в половине седьмого, давай девок будить. - Кто грозился на утро? - А кто-то проспал, так что 1-1, я в душ, а вам на стол готовить. Душ, как в Енисей нырнул, очччень бодрящий, но сон вылетел сразу, хорошо растёрся и готов к чаю. Звонок.... хрена себе , кто так рано? - Алло. - Вася, это Витя. Слушай, завтра с трёх кто дома будет? Мы придём планировку делать и сразу доску завезём на опалубку. - Всё, считай, что боец на посту, Женькой кличут, а я после пяти. - Тогда до завтра. - Всё, девушки, завтра нам перекопают все пути, потерпите пару дней. - Дорожки будут? - Да, как положено, хоть на шпильках ходите. - Ура, у нас мужик умный, чмокнули с двух сторон.


На работу идём под ручку с Иркой, попрощались у КБО, меня нежно поцеловали, вот стервочка, спецом же, и мы разбегаемся. - Так-так, изменяешь? - Юлька грозит пальцем. - Ты про что? - Видели, видели, не отпирайся. У тебя же вроде другая была? - Юля, у меня много чего есть, не завидуй, пошёл переодеваться... - Вот так сидишь тут и сохнешь, а мужики мимо - несётся в спину и хохот, вот жучки. Продолжаем реанимировать кресло, вроде клей высох, каркас готов, погнали с пружинами, времена ещё старинные, без говённого поролона.


Прибежал бугор - на 11 часов собирают нас на собрание, будут зачитывать итоги конкурса, может и премию дадут, что-то мужики мои загадошно улыбаются на такое известие. Собрали, объявили, что мы заняли со шкафами первое место среди мастерских, так что вручили по конверту, поговорили ещё и разошлись. Продолжаем у себя, налили по чаю, пересчитал - тридцать, ладно... - Роман, а девчонкам? - Ну, не я делил... Ожидаю, что предложит отстегнуть чуток, тишина. - Мужики, поделимся, как вы?


А никак, Леонидыч с Федей прикинулись глухими и быстро слиняли, Рома тоже нашёл себе срочное дело в бухгалтерии, хренасе у них тут тёрки. - Девочки, зато у меня всё хорошо делится, отдаю по десятке - Берите, всё по-честному. - Вась, ну ты чего? Ты же всё придумал, мы то тут с какого боку? - Тома, а кто поддерживал, чаем угощал, берите , не обижайте, чуть не в руки засунул, закурил - Херня, прорвёмся. И вообще, предлагаю это в столовке обмыть, осталось полчаса, красьте губки.


ОБЕД. Сидим в столовой, взял три стакана виноградного сока - вместо вина годится - Девушки, за первое место... оно и последнее, больше я никуда не влезаю, накатил по половинке. - Ты обиделся? - Юля, я просто понял, что с этими друзьями каши не сваришь. - Какие есть, Томка пожала плечами. Кстати, там Рома что-то рисовал из твоей тетрадки , но я тебе этого не говорила. Ты бы её убрал куда.... - Уберу. Знаешь, можно и самолёт нарисовать, но сделать не получится. - Странный ты. Так говоришь, будто всю жизнь этим и занимался. - Ага, такой вот я. Ну, ещё по глоточку?


Кушаю, но ощущение чужого взгляда на мне не пропадает, чёрт, и браслет дома, кто опять? Стараюсь незаметно оглядеть зал, пока не понял, половина спиной ко мне сидит. - Чего ты? - Томка потихоньку спрашивает у меня. - Кто пялится на меня или кажется? - Не поворачивайся, слева, в углу какой-то блондинчик тебя разглядывает. Ладно, покушали , не спеша встаём, в окне вижу... ого, так это тот, из снов, который браслет забрал. Так, уже новенький, очень интересно, что-то подобное я ожидал. Шагаем по дорожке, что-то шепчу Томке на ухо, сам слежу - вон он, идёт за нами.


Вот и мастерская, мужики ковыряются со своим, усиленно делают вид, что очень заняты, а я не спеша меняю пружины, мне УЖЕ похер. У меня в голове мысли другие - с чего это пошло дело по второму заходу? Явно парень не местный, стали бы они мне цацку возвращать, если что почуяли. Или такой хитрый ход? А ведь могут и в доме проверить, вот это я не учёл. Надо срочно какой - то тайник мастерить, у нас денег только тыщ шесть лежит, машина по этим временам. А на двоих зарплаты 250, арифметика не в нашу пользу, однозначно. Неее, хреновато на душе, слинять, что-ли?


- Роман, мне бы домой, отпусти. - Ну надо, иди, вроде запарки нет, всё равно ещё у Юльки не дошито. Всё, переоделся и сваливаю, домой, Вася и по-быстрому. На лавочке сидит баба Уля - Здрасте. - Здравствуй, жених. Эх,Васька, девки к тебе так и липнут, только гляну - опять новая. - Тётя Уля, я их тоже люблю... Оглянулась - Присядь. Тут с утра какой то хлюст крутился, не местный, точно. - Чего хотел? - Пока выглядывал, морда белобрысая, ничего не спрашивал, я в окно смотрела. Наверняка из ЧеКа, ментов по повадкам видно.


Ментов баба Уля не любит, сынок Гриша раза три сидел, так и пропал в лагере. - Ты поосторожнее там. - С такими сторожами чего мне бояться... спасибо, учту, чмокаю в щёчку. - Эх, Анечка ушла, какой красавец вырос, иди, а то заплачу. Так я и поверил, хрен она заплачет, характер железный, гоняла нас мальцами, только шорох стоял. Вот и до дома добрались, не зря душа свербила. Зашёл, проверил, фуххх, всё цело.


Есть у меня с детских времён местечко укромное, как пацану без такого. Дно у платяного шкафа отвалилось чуть, так что сворачиваю основное, упал на пол, просунул руку и вставляю от стенки, пусть полежит. А копию мы на руку носим с собой, пусть красуется. Только вылез, калитка - Ирка пришла. - Ты чего дома? - Отпросился, дел валом, ни хрена не успеваю. - А меня припахали, почерк им понравился, сидела и журналы заполняла, на каждый чих запись нужна, не театр, а бухгалтерия. - Социализм - это учёт, помнишь? Смеётся - Да помню. Чай ставить? - я тут в буфете колбаски прикупила, мой руки. Сидим и полдничаем - Ира, с этой записью будь осторожна. Никому ни слова, затаскают нахрен, да и серьёзные люди не поймут. - Ты же говорил, я помню. Болтунов нигде не любят, я тоже не в Смольном воспитывалась, понятия имею. А за духи спасибо, они там кругами вокруг ходили, но я только улыбалась. Мне бы ещё бельё, как у Веры, тут я только слюной захлёбываюсь. - Спросим, не проблема, самому трусы нужны, переглянулись и гогочем.


Готовлю плитку - в окно Ирка - Вася, там к тебе пришли. - Кто, Чекан? Оппа, не он, а стоит машина, у калитки двое - ни хрена себе, бабушка из музея и наш блондин. - Здравствуйте, Василий. - Здравствуйте, Калерия Павловна, каким ветром? Проходите, я работаю, но слушаю вас, присаживайтесь, лавочка чистая. - Это товарищ Родионов, он из Музея Этнографии, приехал к нам по работе и вот заинтересовался вашей находкой. Это в Москве, если вы не знаете. - Откуда мне, я по другой части. - Да мы знаем,заехали к вам, но сегодня вы пораньше ушли, пришлось ехать сюда, я завтра уезжаю. - Так вы что хотели? Свиток я показывал уже , надеюсь и копия есть? - Да-да, мы копию смотрели. А вот сам браслет, интересно бы взглянуть, сказали, что он у вас? Оппа, а бабушки то про это не знают. Тогда точно, чекист!


- Да сломали его нечаянно, так что ценность упала. Бабушка аж скривилась - Как так? - Не знаю, кто-то пытался открыть, пришлось вот в мастерскую носить, кое-как наладили, положил на память и одевать боюсь. - А можно хоть посмотреть? - Да, я покажу, подождите... - Кто такие? - Потом, достаю браслет, пошёл... вспомнил - Ира, у окна встань и следи за мной, только почуешь что необычное во мне - крикни или громко стукни. - Зачем? - Следи, поняла? Слыхали мы про гипноз, трусы с себя снимешь и не заметишь. - Вот, смотрите - подаю копию.


Пока смотрит - наблюдаю за бабулей, она пытается что-то мне глазами просигналить, явно предупреждает . Блондин начинает показывать мне браслет - Вы посмотрите, какая резьба, какие грани...чудесноооо, а у меня начинает кружиться голова. - Вот видите, как они передают сияние солнца - опять крутит,сияние меркнет, качнулся, слышу резкий стук - Ой, простите, в окне стоит Ирка. Тряхнул головой - Да , вижу, но мне это уже знакомо.


Всё, вроде очнулся, а парень явно разочарован - Василий, мы бы приобрели у вас эту вещь, уступите для нашего музея. Бабка за ним отчаянно моргает - не надо. - Я пока не думал на эту тему, беру из рук - можно? Заворачиваю в бумагу - Пусть полежит, может и носить буду, как раз на мою руку. - А свиток? - И он, надо подумать. А сколько дадите? - Нууу, я посовещаюсь и сообщу вам, хорошо? Обломись, козлина, смотрю в глаза самыми наивными глазами. Понял, выдавил улыбку - Ну, приятно было познакомиться, думаю, что мы ещё увидимся, провожаю бабулю, помогаю сесть в машину - До свидания, легонько жму руку - Василий, заходите в гости , вы знаете, где я работаю.


Всё, скрылись, в окне вижу бабу Улю, кивнул, закрываю калитку,нее,надо это перекурить, падаю на лавку. Ирка уселась рядом - Слушай, это что было? Ты как остекленел, вижу , что качнулся, как хряпнула скалкой по подоконнику. - Гипноз это называется, этот хрен хотел у меня браслет выдурить. - А кто это? - Сам первый раз вижу, но не из детсада - это точно. Хихикает - Я так и поняла. А бабуля? - Калерия в музее нашем работает, он её для прикрытия взял. Чуть не ржу - это я то "Посланник бледный"? Вот который здесь рядом стоял, вот это точно демон .


А жизнь то налаживается, второй ряд выкладываю. Чуток уже успокоился, плиточку к плиточке - нервы выравниваются, проверенный способ. Ирка там что-то кашеварит, сейчас и вторая придёт, а там и Жека подрулит. У парня два выходных вышло, наверняка бабки кончились, вот пусть и зарабатывает. Лёгок на помине - Здорово. Ну, готов к труду и обороне? - Да готов я , чё ты.... Только поздоровались, слышу - Милый, я здесь, привет , Женька.


Ну вот, вся банда в сборе, можно продолжать. - Так, я кладу плитку, а ты начинаешь тамбур обшивать, первую показываю, потом сам продолжаешь. Накосячишь - будешь переделывать. Всё, вон половая доска, размер снимаешь, пять штук пилишь. Прибил, всё нормально - следующая партия. Почему так, понятно? - Ну чтобы много не испортить, наверное. - Молодца, всё бери рулетку, пошли, а то у меня раствор стоит.


Работаем, заодно и переговариваемся - Вась, а Ира у вас живёт? - Ага. Но это тайна. - Да я понял. - Ну и правильно. Деньги все потратил? - Не, мамке отдал, школа же скоро, две недели осталось. Чёрт, я уже и забыл, даже меньше. Надо Нине позвонить, что там у неё со сроками? - Жека, завтра мужики придут , в три чтобы тут был. Ключ покажу, но осторожно. Я после работы тоже сюда,так что на три часа ты тут будешь завхозом. В дом никого, если позвонить, то аппарат на окно выставишь, шнур позволяет. Музон можешь крутить, кассеты на окне, книги на полке.


Тааак - четыре ряда прогнал, ещё разок завтра и добью, потом швы затереть и душ готов. Вижу Галку, вот кто мне нужен, машу рукой - Привет. Как дела? - Да нормально, неделя отпуска. - Везёт, а я тут с плиткой. Скажи, пигмент у вас можно достать, синий или зелёный? - Да есть, а тебе куда? - Затирку на швы сделать, белый не хочу. - Поняла. Я завтра в той стороне буду, наберу, банки хватит? - За глаза, тогда и мела бери в порошке, пару кило. - Уговорил. - Пацаны как там? - В пятницу за ними еду. Ладно, до завтра.


Тааак, ещё одну проблему решил. Дядька обещал фанеру, но буду забирать партиями - немного взял, отмазаться можно, это не машину привезти, сразу вопросы. Хотя времена такие, что за банку огурцов загрести могут. Проверил помощника - вроде нормально, приколотили ещё тройку досок - всё, шабаш. - Вася, я поеду, дела у меня, мы там погулять хотели...


- Мы, это кто? Та, рыженькая? Покраснел, как помидор - Нууу, это Нинка. - Чего стесняться? Молодец, в твоём возрасте, позади уже штук пять брошенных должно быть, так что навёрстывай быстрее. Резинок дать? Ты не потей, штука нужная, лучше с ней, чем с проблемами потом, от любви дети бывают, слышал? А ещё и триппер... - Да она ни с кем... - Верю. А почему только она, а другие? Всё, не ссы, пошли, покажу кое-что. Провёл курс молодого бойца, показал хоть в теории, как ЭТО одевается, вспоминая свой первый опыт - смех и грех в одном флаконе. Сунул ему червонец - Всё, ключ вот здесь, и про завтра не забудь, пока.


Вроде потеплело, рискнул нырнуть в душ - бодрит, но уже веселее, чем вчера. Дальше ужин, какие-то разговоры, а у меня из головы блондин не выходит, что он там задумал? Так что ходим и оглядываемся, всё равно узнать не у кого. Бабуля что-то интересно себя вела, явно идея с дарением браслета ей не по нутру. В гости приглашала, тоже странно, может, сходить? - Вася, я магнитофон то будешь распечатывать или нет? - Вера, подожду.... что-то непонятно дёшево он достался, вроде и подарили, а как-то .... Спрошу ещё раз, потом выясню, ладно. - Да мне-то, пусть стоит, не мешает.


- Ты как? - Да как всегда, недолго, но бурно, спасибо Римме за прокладки, а то вообще бы лежала. - Пойдём, полежим, пока Золушка посуду моет. - Я вам дам, Золушка... грозит от раковины кулачком. - Мы тебя тоже любим, кричим с кровати. - С этим браслетом опять непонятки, ты с песнями тормози, всё - память девичья, ничего не помню.- Да Ирка уже говорила про гипноз. - Это не шутки, с незнакомыми старайся не говорить, в глаза не смотри, если отключишься, всё вытянут, а потом в институт на опыты запрячут.


- Бля..ь, да что ты за браслет откопал, что с ним такие проблемы? - Я скажу, но не сейчас, если не знаешь, так с тебя и не вытянуть, согласись? - Ну как так.... - Всё, пока упали в тину и не отсвечиваем. Если песенки, то только из мультиков, поняла? Про Умку, про Машу - самое то! - Шепчетесь? - Ирка нырнула к нам. - Позы новые обсуждаем, поняла? - Ооооо, я слушаю. - Ты про позу "Невидимка" слышала? - Это как? - Ну вот ты вся готовая, лежишь снизу, а он не пришёл.... - Га-га-га! Ой, было как-то, помню, в общаге накушались неплохо, он в душ ушёл, а я жду. Пять, десять, пятнадцать минут, уже засыпать стала, да твою маму, где ты там? Захожу, а это кавалер спит на полу, сил хватило только штаны снять. Поржала я и тоже спать пошла. Так потом потом ещё подружка косилась неделю, она тоже на него виды имела - пришлось рассказать, помирились.


6.30. Стою в душе, сна нет, а обмыться надо. Вместо побудки был сеанс хорошего секса, девушка спит дальше, а я разгоняю мышцы. Уххх, ещё отжаться тридцаточку и клиент бодр и весел. Завтрак, обнимашки, артистка только просыпается, а мы под ручку выходим на улицу. Браслет на руке, накинул курточку, всё, пошли трудиться. Иду по аллее, в руку щипнуло, ого, сигнальчик? Блондин за мной свои чёрные ботинки навострил? Вчера как увидел, чуть не заржал, вспомнил старое кино. По пути как бы столкнулся с дядькой - извините. А сам оглянулся - какой - то парень в клетчатой рубашке, притормозил, иду дальше.


У КБО здороваюсь с Димычем, ага, точно - парень встал на той стороне улицы, ну-ну, Штирлицы, примерно такое я и ждал. Вроде мелочи, а просмотр ментовских сериалов кое-что в голове из тактики откладывает, про такие приёмчики я видел. Всё, вон и Юлька топает, приветики и шагаем на крыльцо. Ну, день начинается с чая и планёрки - мне всё дошили, сегодня одеваю каркас в "костюмчик". Ладно, не спеша вожусь к креслом, в двери заглянул Димыч , кивает мне, выйди. Выйдем - Чё хотел? - Ко мне зайди, там дед Саркис сидит. Зайдём, видимо, не просто так зовут...


- Доброе утро, Аванесович. - Доброе, Вася. Присаживайся, покурим. Димыч возится с какой-то трубой на улице, заодно и вход охраняет. Так то мужик нормальный, правда, слаб на стакан, но у каждого свои мелкие недостатки. - Вчера ко мне приходил одни тип, про браслет расспрашивал, кто принёс, как чинил. Ну, я всё пояснил, про копию молчок, сделал - отдал, вот квитанция. Не знаю, поверил или нет, но ушёл. Ты куда попал, что чекист за тебя спрашивает? - Точно из Конторы? - Какая Контора, это КГБ. Мля, и тут я прокалываюсь. - Да на Северах так звали - Контора Глубокого Бурения. - Аааа, неплохо звучит , буду знать.


- Дядя Саркис, я же его нашёл, там типа клада было, может, думают, что не всё отдал? Там точно ни золота , ни камней не было, чё им надо, не пойму, я честно показал, они посмотрели, ещё и поломали - вернули взад, всё. - Вася, эти ребята ушлые, я сам с ними связываться боюсь, хоть и с ценностями работаю. Мой тебе совет, убери подальше и не свети, притом - оба. Если расчухают про копию, ещё лишние вопросы - зачем делал? Ладно, покурили - иди, а я потом... - Спасибо вам. - Да не за что, сынок, друзьям помогать надо.


Вернулся, продолжаю, мужики по своим норкам разбрелись, Рома какой-то хитрый стул разбирает, Леонидыч всё наждачку на тёрки клеит. Федя заготовки шлифует, как бы не тандем у них образовался на этой почве. Про премию все молчат, ну и я не особо парюсь. Не жили богато и нехрен начинать. Это в ТОМ 74м я бы за червонец задумался, а сейчас.... да переживём. Девчата взяли надо мной шефство, припарок мой сразу в холодильник, кружка чистенькая, варенье, кусочек хлеба, печенье по первому взгляду. Федя попытался что-то пошутить на эту тему, они на него рыкнули, как две овчарки, потух сразу.


А мне в обед позвонить Нине, лак нужен, дело то к концу движется, и в половом смысле - тоже, давно не виделись. - Алло. Добрый день. - Добрый, ты мне сегодня приснился, так и поняла, что позвонишь. - Вот видишь, наши мысли сошлись, я тоже про это подумал. Юлька "греет уши", делаю ужимку - такой вот я . - Ты что-то хотел? - Лак хотел, стены в бане крыть. Только не нитро, задохнусь. - Для полов есть польский, берёшь? - Конечно, самое то. - Ладно, когда тебе? Да вот в обед не смогу, после работы. - Хорошо, к пяти жду. До свидания.


- И кто это? - Юля, это деловой разговор и только. - Да-да, я так и поняла.... А я вот ни с делом, ни без дела, вся одинокая. - Юлька, с такой фигурой да одинокая, не поверю. - Вася, кому? Вокруг одни гладиаторы, гусар нету, погладить и только... Томка прыскает от смеха. - А я любви хочу, и поглубже! - Юля, не смущай его. - Кого, Ваську? Да он сам смутит и не один раз, да Васенька? - прижимается бедром. - Но-но, облико морале, работа у меня , ёпта, выскакиваю из пошивочной, а в спину гогочут. Игра у них такая, развлекаются девахи. Ладно у меня тоже на обед есть программа, так что дожидаемся 12ти и вперёд, а там посмотрим.


Обед. Выхожу на крыльцо,в футболке, браслет на руке, очки на носу - модный парень, чё там... Заодно и смотреть за очками легче и позади обзор есть, со всех сторон удобная вещь. Расслабленной походкой иду по аллее в сторону Волги, наверняка и за мной идут, но уловить не могу, на руке уже копия. По пути здороваюсь со знакомым парнем, прикуриваю, краем глаза вижу моего "пастуха", не так и далеко топчется, иду дальше, вот и парапет, внизу журчит река. Надо встать поудобнее - пусть клиент всё видит....


Смотрит искоса, вроде тоже красотами волжскими зачарован, ну, начинаем! Не спеша снимаю браслет, покрутил его малость, вздохнул, как кит в море, поцеловал, размахиваюсь и со всей дури запуливаю в реку. Эту морду надо видеть, мог бы - полетел бы за ним, как Супермен! Бульк... и вода журчит дальше, делаю скорбное лицо ( сука, только бы не заржать ), повернулся и не спеша иду назад. А клиент стоит в охренении , то на меня, то воду смотрит, точно на этот счёт инструкций не было. Вышел на улицу, купил пару пирожков в ларьке, в киоске газету и можно вернуться на любимую работу.


- Томочка, у нас чай есть? - Есть, а что ты такой весёлый? - Да одному другу гадость сделал, прямо душа радуется. - Ага, представляю.... Наливает - Держи, вредитель. - Народ то где? - Хрен знат, разбежались. Ты с премией то не жалеешь? - Мать, ты чего? Пусть они жмоты, дело личное, я то не такой. - Добрый ты, повезёт твоей жене. Ты на Юльку не обижайся, она шутит. - Да я знаю, мне с вами весело, а кого трахнуть - у меня есть. - Догадываюсь, что один не спишь, духами хорошими от тебя пахнет. Кушай, кушай, варенье вот, печенье есть.


Тетрадь убрал? - Конечно, спасибо за предупреждение. - Рома с нашими то лентяями ничего не сделает, а вот на сторону толкануть может, есть у него такое. - А Чекан знает? - А надо? - Ну а почему и нет, мало ли, может, где споткнулся, гниловатый мужичок, ножки слабенькие. Усмехнулась, чокаемся кружками - мы друг друга поняли. Ну, после обеда работа прошла без приключений, так что ровно в 17.00 встал на старт и рванул в сторону магазина.


- Привет, осторожно целую, чтобы в помаде не измазаться. Как ты тут поживаешь? - Если ты про работу - то нормально, а вот как женщина, то одиноко. - На пятницу могу после работы, а эти два дня у меня бетонщики работают. - Ты там про электрорубанок спрашивал, я один отложила. - Нина, ты просто прелесть. - Я знаю. Торопишься? - Как всегда, прости... - Да ладно, я же не девочка сопливая, понимаю. Пошли, лак посмотришь, там два сорта. Пошли, выбрал четыре банки, взял коробку с агрегатом, тут и Женя подъехал, прощаюсь , созвонимся, даже Верке привет передали в виде электросковороды. Эххх, летят денежки, а вот где пополнять запас - пока не знаю. Надо бы халтурки делать, но пока с баней не закончу - никуда, да и кухня стоит, а зима не так и далеко, пара месяцев и снежок жди.

Всё, приехали, мужики во дворе суетятся, вон и Жека навстречу шагает - Бери банки, братан. - Что тут делают, Вася? - Дорожки хочу, нахер эту грязь месить, осень уже близко. Таксист вышел, поглазел - А нормальные мужики? - Мне в бане полы заливали, никаких вопросов. Завтра миксер пригонят и здесь забабахают. Познакомить? О, и мужикам радость и человеку приятное, свожу его с Витьком, а сам пошёл переодеваться. - Сегодня ты дежуришь, а где Ирка? - В магазин пошла, сахара нет, нашла тут книжки - всё, полный наркоз, про всё забыла. - Пусть шуршит, ты ей про тётю Зою сказала? - Ага, мы уже подходили, её знают. А что, Ленкина мать в нашем магазине работает, друзья везде нужны.


Наливай, я к мужикам подойду - Привет,как дела, всё по плану? - Да, ещё пара часов и готово, сейчас перед воротами выставим и порядок. Завтра с девяти, дома кто будет? - Вот у меня Жека, что надо, он решит. Насос работает? - Да, тут проблем нет, у тебя хорошо, не надо с вёдрами трахаться. - Душ полный, если что. Ладно, я перекушу и выйду, Жека, пошли по чаю. - Да я недавно пил, спасибо. - Там тебе сковороду Нина передала и привет. - О, "наша" - просто молодец, мы этот анекдот знаем, поржали вместе. Вон и младшая жена - Приветик, присоединяйся. - Простите, лопухнулась, это книги виноваты.... Ничего, исправимся, я тебе пару томиков Энгельса куплю, враз вылечишься. -Кому я дала? - садист, не жалеете девушку.


Ладно, смех смехом, а меня плитка ждёт, сегодня постараюсь последнее накидать. Жека времени не терял,песка насеял, так что быстро завожу раствор и погнали дизайн улучшать. Заходит Витёк - Ого, ты шуруешь, скоро сделаешь? - Да хотелось бы, всё какие-то дела отвлекают. - А парилка? Заглядывает, пощупал руками , покачал головой - Шикарно. Слушай, а у тебя какие наброски, размеры есть? - Да всё в общих чертах. Тут же главное - выдержать высоту полок, ступеньки, чтобы шагать было легко, ну и ТБ, куда без этого. - Вася, я приду потом, посидим с пивком, подскажешь? Блин, я тоже такую хочу, дома старое сломаю и сделаю. - Не вопрос, телефончик есть, созвонимся. Что, проверим? Вышел на улицу, осмотрел, вроде на вид всё нормально, ну а истину потом увидим, когда зальют.


Всё, мужики умываются, заглянули ко мне - прощаемся до завтра, почему-то кажется , что будет всё в порядке. А мы клеим дальше, Жека уже вполне сам и плитку замеряет и колышки готовит, вроде мелочь, а времени отнимает до хрена. Так, последняя... приклеил, проверил рейкой - готово. - Жека, мы её сделали, брат! Теперь нам осталось затереть швы, поставить смеситель и включить. Всё, убираем, чистим инструмент и чашки, на сегодня управились.


- Слушай, а если мне дома в ванной сделать? У нас там такая стенка, что ужас, даже мокрицы бегают. - Коммуналка? Ну, хозяев сколько? - Вроде шесть... - И нахера оно тебе? Всё до кирпича придётся содрать, переделать, никто ни рубля не даст, а тебе мозг вынесут, куда всем ходить в эти дни? Плюнь... просто пустая трата нервов и времени. Ну и денег, конечно, которых у вас не много. Коммуналка - это как камера, даже хуже, ты там срока освобождения не знаешь. По-этому учись, потом иди на нормальный завод или стройку и себе жильё зарабатывай.


Ты думаешь, чего я вот тут пластаюсь, такие бабки трачу? Да жить хочу в человеческих условиях, вот и вся тайна, жопу в тёплой воде мыть, чтобы Верка посуду в чашке не полоскала, ну и прочие радости. Всё, пошли мыться и пожрать чего.... - Так,народ, завтра зальют дорожки, до вечера должно схватиться, но всё равно ходите осторожно. Жека, если что, то с другой стороны поставишь лесенку и в окно залезай. Следи во дворе , чтобы никаких собачек - кошечек, они любят по свежему бетону погулять. - Я рогатку возьму дома. - Хоть пулемёт, но чтобы ни одна на пробежала. Инструкции раздал, помощника проводил, можно и расслабиться.


- Ира, а на песни ты оформила бумаги? А то ведь быстро найдутся ухари, на себя перепишут. Улыбается - Вася, сразу же, подсказали умные люди... Судя по скромной улыбке, эти "умные" недалеко сидят, книжки тоже почитывала. Ладно, молодцы, это я только спохватился, учту на будущее. - Забыла сказать, Герману позвони завтра, ты в бане был, не стала отрывать. Позвоним, там раковины и станок зависли, может , какой движняк наметился.


Всё, поваляюсь и тоже книжку почитаю, "больная" пришла под бочок и просто лежит, а Золушка моет посуду, нирвана.... Вот и она пришла, лезет в нашу кучу и тоже с книжкой. Целует в щёчку - Спасибо тебе за воду, пять минут и управилась, как подумаю про эти тазики, ничего мыть не хочется. Мы в бараке живём, вода только холодная, туалет во дворе, как туда собираться, брррр, вспоминать жутко. - И не вспоминай... Нам вот Васечка тёплый туалет сделает и будем мы, как принцессы, правда, милый?


Смотрю в эти хитрые глазки и только улыбаюсь - Правда, правда, вы ждите. Сейчас доделаю баню - возьмусь за сарай, потом у меня кухня в плане и сразу же нам туалет. Думаю , нам на семь лет хватит, а там видно будет. - А почему на семь? - А снесут всё нахрен и дома тут строить будут, мне один умный человек сказал по секрету. Верка первая смекнула - Ну.... мало ли , может и не снесут, так что кухня и туалет нам пригодятся. Всё, я пошла спать готовиться, а вы можете расслабляться. Мы повалялись с полчасика и тоже начали расслабляться, так со стонами и и успокоились. - Я не сильно развратная? - Ты? Что ты знаешь про разврат, откуда он в Вологде? Ты здесь учись, пока я живой, поржали, устроились поудобнее, рука на грудь и можно спать, баиньки....


7.30. Только расстались с Веркой, шагаю по улице, сзади сигналят. О, Бреус - старший - Садись, подвезу. - Как дела? - Да нормально, работа, дома ремонт, ничего особенного. Ещё бы всякие музейные работники не беспокоили, так вообще бы замечательно было. - Ну, служба у них такая, усмехается в усы. Приезжают к нам, недалёким, с творческими идеями всякие столичные и шустрые. - Да я так и понял. - А ты что там учудил, что он злой, как тигр был? Собрался и укатил за полчаса, а до этого двое суток нам мозги полоскал. - Браслет выкинул в Волгу, а его кадр чуть с тоски не увял.


- Ааааа, тогда понятно. Не жалко? - Захар Палыч, да надо было раньше это сделать, вот вцепились в него, цацка да цацка, ну, поносить на руке и все дела. - Ты бы слышал, какие он нам теории заправлял. Ладно, я тебе ничего не говорил, понятно? - Уже забыл, мы просто по пути ехали. - Молодца, так и дыши. Всё, приехали, вылезаю, машина покатила дальше. Надолго ли отвязался? Во сне у меня руки крутили двое, я видел одного, а где второй, он же и третий? Ладно, будем оглядываться, а пока работаем, Вася.


- Девочки, привет! - Привет, красавчик, чай будешь? - Юля, даже не спрашивай. У вас в сапожной друзья есть, мне толстой резины нужно, желательно светлой. - Вася, я узнаю, Томка берётся за телефон. Пока сходил к себе, уже есть результат - осталось сходить. А резина нужна на шпатели, швы затирать, не металлическими же шкрябать. Вот и Роман - Привет, но как-то без веселья. Кресло сделано, жду другую работу, притащили какой-то ларец или тумбочку , надо починить. Не антиквариат, но лет 50-60 ей точно есть, повозимся, чё нам. В убытках напрочь свёрнутые ножки - слон на неё садился, что-ли, или шмякнулась с высоты?


Ладно, разберёмся, утягиваю к себе на верстак и начинаю понемногу разбирать. Неее, сэкономил я с годами, вещь постарее будет, кто её догадался каким-то сраным лаком покрыть - не знаю,но дерево неплохое, да и резьба приличная. Ножки побиты, но восстановить можно - показывал мне один старичок в ТОЙ жизни небольшие хитрости. Так что аккуратно расчищаем побитое, потом буду лекарство готовить.


Заглядывает Тома - Вася, секретарша звонит, к главному поднимись. Шо, опять? Очередной рекорд ставить? - Здравствуйте, Юрий Иванович. Вызывали? - Приглашал, что ты так официально.... присаживайся. Это ж неспроста, такие предварительные ласки, точно - поиметь хотят, знакомые интонации. - Как настроение? Как работается? - Интересуетесь или обидеть хотите? Опешил, потом гогочет - Ну ты и язва. Чего мне тебя обижать, ты у нас на хорошем счету. Ну, если про дела, то со шкафчиками всё хорошо прошло, нас похвалили, заметили, первое место на смотре - это очень неплохо. Что дальше, есть какие планы ? - Юрий Иванович, я простой ремонтник, планы должны быть у начальства. Вот Роман Шалвович и пусть поделится, а мы их в жизнь претворим, так сказать. - Да он претворяет, некоторые даже потом без премии остаются...


Бля, пронюхал всё-таки. Делаю вид, что не это не про меня, слушаем дальше. - Увольняется ваш бугор, вот и пригласил тебя по поводу будущего, есть предложение тебя бригадиром назначить, что скажешь? - Скажу, что и лучше меня есть, вон, Арефьева, у неё училище по профилю, опыт работы , авторитет, да и постарше, если что. - Василий, глаза закрыть , как с таким же инженером разговариваю - и интонации и слова. - Нуууу, набрался чуть, но с вашим опытом это не сравнить. Так что благодарю за доверие, но откажусь. А вот помогать - тут можете на меня рассчитывать. Улыбается - Хитро вывернулся, но умно. Ладно, я тебя услышал, позицию твою понимаю, мы ещё вернёмся к разговору. Чем занимаешься сейчас? - Тумбочку старую починяю, но это не мастер Гамбс. Опять смеётся - Там были стулья... всё, иди, скажи Тамаре, чтобы зашла.


Ковыряюсь дальше, пока всю хрень не отскребу, даже нет смысла и продолжать. Мужики мои пошептались, но между собой и ладненько. Мне в начальнички никакого смысла нет попадать - зарплаты на мизер добавится, а хлопот полный мешок. А у Томки дитё кормить, да и честно говоря - поболе моего тут трудится, все ходы и выходы знает. А вот с чего наш грузин тверской рванул резко - не иначе, как Тома "Чекану" капнула, надо узнать.


- Ты обедать собираешься? Ого, 12 уже, чёт я зарылся малость, откладываю всё, иду руки мыть. Девчата пошептались, достают бутылочку, на глоток капнули в чашки - Давай, за новости. Даём... потом кушаем окрошку - И какие новости, разрешите узнать? - Нет, ты посмотри на него, а ? Сам меня пропихнул и шляпой прикидывается, Томка хлопает по плечу. - Эээ, маленьких бить нельзя... - Гогочут обе - Тома бригадиром будет, уже заявление написала. Встаю, целую в щёчку - Поздравляю, девушка.


- А меня? Чмокаю и Юльку, не отвяжется, продолжаем кушать. - Чего смотрите? Да молодой я ещё вами командовать, тем более, на работе. Так что сразу предложил нашу красавицу, можешь обижаться и дальше. - Да хрен вам, это вы будете плакать, лентяи. - Мы тебя тоже любим, да , Юля? Вот так и под шуточки прошёл обед, можно и отдохнуть. Девчата что-то своё обсуждают, а у меня в мастерской есть радио, можно прикемарить немного.


Развалился в старом кресле, закурил и лениво разглядываю свой заказ, солнышко освещает, но что-то меня смущает. Торец верхней крышки даёт отблеск, но как-то не такой, ничё не понимаю , встал, пригляделся, явно неоднородное, а нахрена? В те времена из стружек и опилок не лепили, дерева было завались, странно. Беру наждачку, потёр доску - а ведь там шов, тонкий , но есть. Беру тонкую стамеску, загоняю, опа, вставка сидит плотно, но отошла и довольно спокойно, вытягиваю брусок - ниша.


Хренасе, что-то подобное повторяется часто, иду и закрываю двери. Нашёл проволоку, загибаю крючок, есть, вытягиваю - плоский свёрток, как не мешочек? Тяжёловато... осторожно развязываю шнурок, высыпаю - колечки,крестик, цепочки, ну, жменя неплохая. Поковырял - больше ничего. Ладно, быстро намазал клеем брусок - вставляю на место и пылью древесной затираю. Цацки убрать, двери открыть, а вот теперь и обдумать.... Кто сдавал в ремонт? Судя по бруску, его точно лет 50 никто не трогал, уже лучше.


Иду к Томке - Слушай, а чья тумбочка, кто сдавал? - Да молодуха какая-то притащила, вроде от деда осталось, хочет к кровати поставить. Там много работы? - Нуууу, если тщательно - то до хрена, если только ножки прилепить - дня два-три, резьба сбита, нужно выклеивать. - Вася, да тут 15 рублей по квитанции, стоит ли возиться? - Ладно, тогда я ножки на место ставлю, освежу её чуток и хватит. - Молодец, так и делай. Ну, это проще, сейчас шпаклевкой выбоины закрою, завтра вставляю на клей, лаком жиденьким обдую и до свидания.


А вот с мешочком? А если к другу нашему Саркису сходить? - он то точно в этом разбирается. А вот так и сделаю - отпросился на минутку, шагаю в гости. - День добрый. - О, заходи, дорогой, присаживайся. Кофе, чай? - Чаю, дядя Саркис. - Можем и чаю, начинает колдовать с травками. - Дела то решил? - Вы про браслет? Сделал, помогла ваша работа, а вот отвяжутся или нет, кто тут скажет? - Не накликай чертей. Не спеша наливает в чашку душистого напитка - Минут пять подожди, пусть осядет, чай суеты не любит, это ж не водка. Да говори, не тяни, что хотел?


Раскусил меня старый на раз, вытягиваю мешочек - Взгляните, нашёл тут случайно. Дед под столом нажал какую-то кнопку - дверь щёлкнула. Видит мои глаза - А ты как думал? - дела тут разные случаются. Нацепил лупу на глаз, перебирает, крест крутил долго, цепочки поменьше. Понюхал мешочек - Точно стариной пахнет. Что скажу - не Алмазный фонд, но вещи неплохие. Крест ценный - это старинная армянская работа, редкая вещь. Где нашёл, скажешь? - Вам скажу. Принесли тумбочку, начал ремонтировать - в стенке нашёл вот это. - Да по запаху слышу, старым деревом пахнет.


И что ты хотел от старого армянина? - И от моего друга, добавляю... Саркис улыбается в усы, наливает и себе чай. - Вы мне скажите - это носить можно? Я не про крест, я про остальное. -Вася, всё это на зрелую женщину делалось, видимо, с одной хозяйки. Работа ещё царская, может двадцатые годы, сейчас так не делают. Я бы не советовал светить, вопросы могут быть, лучше продай. Крест могу сразу взять, это вот прямо НАШЕ. Не бедный человек носил, но кто - уже не понять, никаких имён, только пара слов из молитвы. - За крест не буду и торговаться, сколько дадите, столько и ладно. Остальное поможете продать? Кое-что бы оставил, у меня есть знакомая женщина, но я не знаю её вкусов. - Подари вот этот кулон - прилично и богато.


- А пару колец для девушек сделаете? - не сильно крикливых только. Одной с синим камнем, а для другой - с красным. - Размер скажешь и сделаю, а с ЭТИМ помогу , есть ценители старых вещей, поверь мне. Забираю кулон с камешком, это подарю Нине. - Ты с размерами зайди завтра, по кольцам поговорим и крест приценим, хорошо? Всё, раскланялся и бегу работать, пока на хватились. Зря боялся - никому я нафиг не нужен, прихожу и продолжаю копаться дальше.


Как в руки энергии влили, и ножки подготовил и тумбочку под склеивание настроил, намазал и выставил до завтра. Роман заглянул, что с Федей переговорил и опять слинял, а нам спокойнее. Леонидыч уже десятка четыре тёрок наготовил, точно к выходным на рынке всплывут. Да мне похер - пусть с Федей крутятся, меня не трогают и ладно. Отпросился на полчаса пораньше и топаю проверять, как там бетонные работы прошли. Если миксер, то уже всё сделано к обеду, а с бабками.... Витёк сумму нарисует и Жека привезёт.


Дааа, одно дело - на опалубку любоваться, а другое - уже готовое видеть. Классно заделали, всё ровненько, даже не натоптали, премию Женьке! Пощупал рукой, да уже по дорожке и ходить можно, солнышко хорошо жарит, как бы схватилось, но лучше подождать. Парни накинул на крыльцо мостки, переходим и мы дома. Так, переоделся - можно и покурить - Жека, всё в порядке, молодец. - А чего ты за кошек боялся? - А следы мне на дорожке нахрена? Такие бабки отдать и тропинки наблюдать? Ты в жару купаться любишь? - Ну да. - Вот и они в прохладу лезут, сыростью пахнет, а на наши трудности им начхать. Я в армии на это нагляделся досыта.


Слышу говор - ага, подружки идут, да не одни, с ними и Катька - Здорово. Ух, ты, как у вас красиво! - Осторожно, сбоку обходим, на дорожку не вставать. Жека у входа камешками выложил 1974, но это на память, а следы отменяются. - Всё, Жека, сколько там нарисовали? Понятно, щас бабки выдам, адрес пишу и Вите отвезёшь, только в руки лично, жене не давать. - Такие вы, мужики, лыбится Верка, всё заначиваете от нас. - Мужик без заначки - это босяк, запомни, Женька.


Всё, вот тебе , а вот Витьку, двигай. Завтра выходной, в субботу с обеда, а лучше позвони, мало ли. Так, девчата, я в душ, а вы чай готовить, вспотел, надо обмыться. А пока я моюсь, вы мне на бумажку размеры своих пальчиков напишите, хочу вам подарок сделать. Не ожидали? Такой вот я , беру полотенце и гордо удаляюсь.


ИНСТИТУТ - ХХХ. За столом сидит начальник, сбоку ещё человек, перед ними навытяжку наш "музейный работник". Судя по напряжённому лицу и капелькам пота на лбу разговор был далеко не простым. Шеф барабанит пальцами по столу - Ну что я скажу, товарищ Родионов, просрали вы задание, если говорить народным языком. Ладно, отчёт я ещё просмотрю, занимайтесь своими делами, выводы будут попозже. Свободен.


Кругом и лейтенант удалился, хозяин кабинета закуривает - Видишь, Миша, торопится молодёжь, отличиться захотел... А его там простой плотник из быткомбината сделал влёгкую. - Ну, не совсем простой , а внештатный сотрудник, и не дурак, он там им помог неплохо, судя по справке. - Да уже имел я разговор, кивает на телефон с гербом, калининские пожаловались, что без их разрешения наши работали. Затянулся, выпустил колечки вверх - Так что эту папочку я убираю , пока... Пусть всё уляжется, пусть наш клиент успокоится, а там посмотрим. Но уже так нахрапом не попрём, ты займёшься этим делом. - Так точно. - Всё, с этим решили, докладывай, что там у нас дальше.


ПЯТНИЦА. Шагаю на работу, настроение хорошее, солнышко светит, что ещё надо. Утром подруга сообщила о чудесном излечении, пообещала ночью наверстать и просила сильно у Нины тоже не напрягаться. Охренеть с такими разговорами, одна подруга о другой заботится. По-моему, Верка меня лучше знает, чем я сам, видит, что всё это просто перепих и ничего серьёзного. Так что пока у нас консенсус, как один пятнистый говорун говорил в Перестройку.


Утро началось с планёрки и объявления, что у нас сменилось начальство, поздравили, пожали руки и пошёл работать дальше. Ножки приклеились, пару часов убил на заделку вмятин и сколов, а потом затащил ящик в окрасочную, навёл жиденький лак и всё нежно обдуваю. Наведём красоту, "подженим" и можно возвращать. Выхожу, снимаю фартук и комбез, Федя показывает на дверь - Там тебя какая-то деваха спрашивала, выйди во двор. Оппа - Ирка. - Ты чего, вот же виделись? - Вася, дело тут такое, обокрали нас. - Дома? - Да нет, в парке, инструменты вытащили. Фуххх, а я то испугался... тащу за руку - Присядем.


Достаю сигарету - Рассказывай. - На работу пришла, через час Димка звонит - зашёл в парк, а там замок свернули, но двери прикрыли, чтобы не так заметно было. - Много пропало? - Гитары ушли, орган, ревербератор был немецкий, два усилителя. Да считай, что всё, на барабанах что-ли стучать? Колонки тяжёлые, те остались, гитара старая была - тоже не взяли. Сука, точно кто-то навёл, грамотно вытянули. Вася, что делать то? Сижу, думаю... - Так, погоди тут, я позвоню кое-кому, иду назад. - Тома, можно на минутку... Слушай, мне "Чекан" срочно нужен, попробуй найти. Пошла звонить, чтобы без лишних ушей. Машет мне - Иди сюда.


- Алло. - Привет братан, говори, что случилось, только без имён. - Помощь нужна. В песнях аккордеон звучит, помнишь? Вот хозяйку обнесли ночью, инструменты попятили. Она ко мне пришла, а я к тебе. - Тааак, понятно, минут через 15 буду, подождите. Кладу трубку - Спасибо. - Где она? - Да во дворе... - Веди сюда, нечего там торчать. Привожу, знакомлю с Тамарой, а Юлька и так видела. Приезжает на "Москвиче" с каким-то парнем, говорим в машине - Знакомься, Ирина - Анатолий. Я тебе нужен? - Вася, да мы до парка скатаем, Ира нам расскажет, что пропало, дальше мы сами... Я позвоню. - На работу её подвези. - Само собой, пока.


Интересные дела творятся, кто там такой шустрый? В городе то не продашь, музыканты в одной кучке варятся, а куда подальше отвезти, так влёт уйдёт, товар дефицитный и денежный. Ладно, уже обед, можно и перекусить, а потом займусь замочком, отдавать, так в лучшем виде.


14.50. Пока тишина. Ну, это только в фильмах по щелчку делается, так что ждём, чего дёргаться. А вот подруге в магазин нужно отзвониться - Алло. Магазин? - Да. - Я могу Нину Фёдоровну услышать? - Она немного приболела, звоните домой. Не понял, вроде договаривались, что там случилось? - Алло. - Я тебя слушаю. На работу звонил? - Ну да, там про дом сказали. - Ничего страшного, я тебя жду, всё в силе? - Да, после работы. - Отлично, приходи. В силе,так в силе, мы тоже готовы.


В 16.00. сдаю готовый товар, расписался в журнале, милостиво отпустили пораньше домой, чем я с радостью воспользовался и рулю по известному адресу. - Привет! - Привет, рада тебя видеть, проходи. Нос чувствует что-то вкусное и рыбное - Омуля готовила, вот ты и оценишь. - Рыбку я люблю, пошёл руки мыть. Ну, момент настал - Это тебе! -подаю коробочку, Аванесович презентовал к кулончику. - Ох, тыыы, какая красота, пошла крутиться у зеркала.


Сижу, покуриваю, садится рядом - Только не говори, что в универмаге купил. - Нет, музей ограбил ради тебя. - Вот это ближе к истине, старинная работа, у моей бабушки что-то похожее было. - Тебе носить или справку? - Милый, конечно носить, поцеловала так, что аж дух прихватило. У меня тоже новость - боюсь сглазить, но месячные не пришли, уже дня четыре задержка. Что так смотришь - не ожидал? - Почему, про то, откуда дети берутся, я знаю. Может, просто задержка? - Может... вот в понедельник и пойду провериться. Но я молю, чтобы это была беременность.


Всё, пошли, обмоем подарок и новости... У тебя то как дела? - Движутся, может , не так быстро, как хотелось бы, но тут никак не получается быстрее. Рассказываю про баню и двор, про работу мельком, понемногу и накушался, можно передохнуть. Подруга удобно расположилась на моих коленях головой, тут как-то рука и в распахе халата сосок нашла, потом пониже, в общем, закончилось эротической гимнастикой, но в очень бережном варианте. - Васенька, осторожно, лучше я тебе всё сделаю - не навреди, мне и так хорошо, а остальное мы уладим....


Хочешь коньячку - наливай, я не буду, просто полежу рядом. Представить себя не могу с животом, но мне уже нравится, буду ходить, как моя сестра - у неё четверо. - Вот, консультант у тебя уже есть. - Это точно, буду звонить по пять раз на день. - А как твой муж к этому? - Думаю, что только рад будет, мы уже говорили на эту тему. А нет, то не пропаду, к тебе тоже не пойду, у меня всё по плану. - Ладно, пока не будем на эту тему волноваться. Чай будет? - Ой, разлеглась, сейчас, подорвалась и на кухню.


А я пока кину звонок домой, что там с Иркой? - Алло. Ира, ты? - Да я , сижу на телефоне. - Что там по делу? Ищут, сказали, чтобы ждала. Если с часок не найдут, то уже на сегодня отбой. Ты скоро? - Час. Всё, до встречи. - Отметился? - Нина заходит с чашками в зал. - Да кража у нас тут, вкратце описываю обстановку. - Ого, весело живут музыканты. Найдут? - Обещали, вот и ждём. Я в школе играла на балалайке , представляешь? - С трудом... - А вот было. А потом бросила, любовь случилась, а он был спортсменом - пошла на лыжи. В институте даже за свой факультет бегала, потом бросила. - Опять любовь? - Вроде того, сюда приехала. Всё, угощайся, а то тебе пора. Не выгоняю - просто знаю. Как проверюсь - позвоню обязательно, ты же не посторонний человек. Пожимаю плечами - Ну как то так....


18.10. Приехал, в окно слышу музыку - Алё, кто дома? - Жена дома, вернулся с блядок, можно и не орать, Верка высовывается в окно. - Я тебя тоже люблю, а Ирка? Приехали за ней десять минут назад, рванула работать. - Нашли? - Ага, всё вернули, она тут уже на гавно извелась. - Понятное дело, ты бы не нервничала? Товару то на какие деньги, не считая потери места. - Я так поняла, что тебя накормили, так что сажусь одно. Как "наша" то поживает ? - Задержка уже на четыре дня, в понедельник к гинекологу идёт. - Надеюсь, на этом ваш контракт истекает, Васенька? А то я буду нервничать, смотри. Да ладно, шучу, не напрягайся, отпущу на заработки, она баба хорошая. Что на работе?


- Бригадир поменялся, обсказал новости. Пальчики вы мне замеряли, а я колечки вам заказал, будете, как принцессы ходить. - Колечко - это хорошо, у нас размер одинаковый - я первая выбираю, не забудь! У тебя что по плану сегодня? - Швы надо затереть, а за пару выходных баню доделать. Как вам дорожки? - Шикарно, хоть танцуй, особенно перед воротами. Может, дискотеку устроим? - Ага, и бабу Улю позовём. - Да можно. Она нормальная тётка, мы с ней дружим, даже учила меня пирожки стряпать! Ладно,ты тут командуй, а я на работу, переоделся и в путь.


Спасибо Галке за пигмент, намесил немного , пробую - да вроде нормально, пусть будет аквамарин, смешал из двух цветов, начинаю колдовать с затиркой. Герман мне подогнал толстую алюминиевую жилу от кабеля югославского, самая ценность которой в том, что она треугольная в сечении и изоляция ярко-голубого цвета. Вот эту красоту я подогнал на торец плитки, получилась шикарная окантовка, ну нет сейчас никаких профилей даже в теории. Как я её пилил и сверлил - это отдельная поэма, но на растворе схватилась хорошо и сейчас я её приведу в божеский вид. Вспомнил я год 2002й, как на нашей фабрике пара тёток советской закалки укладывала плитку в душевых и матом крыла всю промышленность, которая до такого додуматься не могла. Ладно, мы ругаться не будем, мы придумаем из того, что есть и будет нам счастье.


- Ой, как ты придумал... - Ёппп! Верка, заикой оставишь, не подкрадывайся так. Сунула руку к заднице - Да не сильно и испугался - всё сухо. Можно, я тут посижу? - люблю смотреть, когда работают.... - И ещё, когда чужая хата горит, га-га. - Не, не надо, у нас соседи хорошие. Галка вон этот пакет передаёт и денег не взяла ни в какую, чуть не обиделась. - Ладно, рассчитаемся, в баню пригласим. - Кобелина ты ... тебе всё мало. Катьку позову, она тебя так отхлещет, выползешь на карачках. - Вот за что я тебе люблю, так за доброту - целую в щёчку. А если ещё попить принесёшь - благодарность моя будет безмерной. - Ой, как мы заговорили... ночью рассчитаешься. Душ запустишь, я первая тут буду мыться. - Дорогая, ну как я тебе откажу, и душ и баню ты будешь открывать. Завтра уже веники надо купить, а то потом бегай тут по деревне. - А где они, на рынке? - Конечно. Мне всё равно к Герману нужно, а вам? - Простыни купить хочу поприличнее. Можно было с на работе сэкономить, но уже больно они простые, да и как-то из больницы тянуть совесть не позволяет. - А я ягоды хочу, малины бы поел или смородины, посмотришь? Так за разговорами я стеночки и закончил, вытер тряпкой - даже и понравилось,а от Верки получил поцелуй. Всё, на сегодня хватит, отмываем руки и домой.


22.45. А вот и машина рычит за окном , наша Прима приехала, чмоки, вздохи, падаем за стол и ждём рассказов . Нашли "орлов", тут Ирка помогла с идеей, что явно кто-то наводил и грамотно. В наводчиках оказался знакомый - бывший музыкант, который тёрся с ними рядом, где нальют, где рублик подкинут . А тут один приезжий аферист предложил подработать, свистнуть всё и продать за Уралом, кто бы там искал. Так что хабар вернули, ребята на нервах отыграли вечер и пошли отдыхать. Мне передали бутыль коньяка и обещание напоить в зюзю за доброе дело.

- А с Толиком как? - Он с тех ухарей сам стрясёт, а от меня получил поцелуй в щёчку. - И всё? - И всё, я честная девушка.... Ладно, мы верим, тогда допиваем чай и падай отдыхать, тебе на сегодня приключений хватило.


СУББОТА. Выспались отлично, рванули на рынок, девчата по своему маршруту, а я к железкам. Наконец-то Герман притащил меня к мужику, который продавал станочек. Хороший агрегат - школьного образца, с пилой и рубанком, даже можно фрезу прицепить для пазов. Минут десять торговались, сошлись на триста и с бумагой. Настоящая справка - всё законно списалось с баланса ПТУ и восстановилось доблестным товарищем Ивановым. Нам брёвна не пилить, а для домашних работ самое то. Всё, раковины попозже, а мы шагаем дальше, а станок привезут после обеда, он даже в люльку не влезет - тут машина нужна. Копим, копим помаленьку, у меня планы большие....


Тааак, и где этих подружек искать? Сотовый бы сейчас, но уже не получится. Так что собираюсь и домой - сами доберутся. Налил кружку чая, сигаретка в зубы и понемногу накручиваю гайки - смеситель ставлю. Проверим, вроде течи нет, руки ещё не забыли, тогда включаем нагреватель и проверим уже конкретно, там одна подружка собиралась быть первой. А у нас на очереди электрика, взял индикатор и вызваниваю провода. Свистят - кто там?


А там синьор Анатолий прибыл - Здаров, братан. Проходи, я сейчас.... Надо хоть с водилой познакомиться, а то в который раз вижу и тишина. - Ого, ты развернулся, оглядывают баню - когда запускаешь?- Как только, так и сразу, отшучиваюсь от них. - Ты же знаешь, то одно, то другое , вырываюсь только по выходным более - менее. Расскажи мне, чем шухер то закончился? - Да разобрались, с Крюково залётные..... - С меня что надо? - Нахрена? Они ответят по-полной, залезли на чужую деляну, попутали , ребята. Хотел ещё с Иркой познакомиться - сказала, что тебя любит. - Ну, извини, так вот вышло, га-га. У Томки вон в подружках Юлька, девушка одинокая, ты только подойди красиво. Махнул рукой - разберусь сам.


- Песни твои пошли хорошо, мы и про этого Невского узнали, Розенбаум его фамилия, этот еврейчик только недавно мединститут закончил. - Ну и пусть еврей, песни то хорошие поёт. Ты вот про Соньку - Золотую Ручку слыхал? - Обижаешь, конечно. - Так вот она еврейка чистопородняя из-под Варшавы с девичьей фамилией Соломониак. Пятеро мужей было и ни одного якута среди них, последний - Блювштейн. И ничего, это ей нисколько не мешало дела крутить. Парни смотрят на меня - А ты откуда про это знаешь? - Я где жил, помнишь? Мне про это в Игарке один старый зек рассказывал, огромного ума дедушка. А в Одессе кто живёт? Еврей на еврее, вот и песенки в этом стиле, тебе любой музыкант скажет. И вообще - вон, Карл Маркс, тоже ни разу не узбек, ты шире гляди на вещи. Пипец, вот этим я их добил... переглянулись и полезли за новой сигаретой.


Ой, допиздюся я до цугундера, надо эту политинформацию сворачивать, меняем тему. - Слышь, с магнитофоном то что делать, точно подарок? Теперь уже у "Чекана" брови кверху - Ты чё, шутишь? Сказали же - твой. - Ну... проверить не мешает, ладно, вопросов больше нет. Посидели , потрындели, пару анекдотов траванул, всё, пацаны поехали дальше, а мне ещё надо выключатели поставить.


Горит - не горит, стою и с дебильным видом щёлкаю выключателем - Тренируешься? О, чёрт, девчата приехали, даже не заметил. Всё от того, что увидел свет в конце тоннеля - я это сделал! Ну, мелкие дела остались, куда без них, но баня уже есть. - Девчата, готово, кто там хотел душ обновлять? Верка улыбается - Я первая. Вот сейчас чаю выпьем и полезу... воду включил? - Обязательно. Пошли, испытательница, хлопаю по попке. Накупили постельного, посуды добавили и продуктов, две хозяйки - это сила. Пока расставляют, я распаковал магнитофон, включил - работает. - Ира, вам плёнки кто пишет? - Это к Витьке, у него барыга знакомый есть, а что? - Закажи хоть с десяток, сразу с плёнкой на твой выбор, заплатить и голову не морщить.


Обновлять душ пошли вдвоём, я же не сволочь какая, зачем Ирку обижать. Пока визжат и хохочут, готовлю кисти и лак, на первый слой вскрою, второй - завтра. - Привет. Кто там визжит у тебя? - Девчата душ обновляют. За колер спасибо. - Да ладно, чё там, свои люди. Привет, пацаны, как дела? Галка стоит с мальчишками, один одного грязнее - И где мы так поросячились? - У речки, где ещё, еле вытянула, теперь не знаю, как отмывать. - Не боись, щас девки выйдут, тащи их в душ, там вода горячая. - А можно? - Нужно, ты только глянь на них.


- Эй, подружки, вылезайте, здесь ещё два клиента на подходе. - Женихи? - Ещё какие, всё, на выход. Смена караула, даю ЦУ - Вот лавка, пока вещи сюда кидайте. С водой разберёшься, напор поменьше давай, а то уже слили полбака. Занавески пока нет, так что на стены сильно не лейте, мне ещё лаком крыть. - Вера, там есть чем пацанов угостить? - Найду, пошла в кухню. - Девчонки , вы как насчёт шашлычок соорудить ? - Очень положительно, только мне ещё и на работу. - Ира, успеем, мясо свежее, сейчас замариную, после обеда пожарим. Галка намыла пацанов, выгнали их под навес, там Верка угощает сладостями.


- Тебе помочь? Давай кисточку, в две руки быстрее покроем. В две не получается, там ещё и Жека пришёл. Так что настраиваю вентилятор, нарезаем делянки, молодому доверили входной тамбур, а нам - остальное. Настилаем в три слоя газеты на пол и погнали - мне досталось мазать потолок, Галина мажет стенки, благо и кисти хорошие и лак импортный. Прав был кот Матроскин, совместный труд - это сила, за пару часов управились, даже с перекуром. Надышался слегка, но терпимо, так что сразу разводим костёр, заодно и проветримся.


16.40. - Ну, предлагаю за пар в бане выпить, чтобы костей не ломил, чокаемся - Ура! Сижу за столом, как султан, Жека за визиря и четыре бабы вокруг, мы и Ленку Бреус пригласили, нехрен дома сидеть. Галка накрошила салат, помидоры с огорода , лучок, так что стол накрыть хватило и даже коньячок пригодился. Завтра второй слой кладём, сохнет, а в понедельник можно и протопить, проведём пробный сеанс, уже десяток веников купил для этого дела.


Посидели неплохо, если бы не на работу, то Ирка порывалась и винца попробовать, отказали. Но зато она нас уговорила ехать в парк, так что всей бандой собрались, заказали такси и к семи прикатили, весело и шумно. В перерыве подошли музыканты - Вася, привет. Спасибо тебе, уже не знали, что думать,Витька вон ещё три сотни долга должен, а уже половину растащили. - Да ладно, обошлось и хорошо. А что начальство в парке на сигнализацию не раскошелится? Бабки вы им зарабатываете и не плохие, пусть тоже идут навстречу. - Да говорили уже как-то..... - Димон, вы конкретно идите к директору - обеспечивайте нам охрану, договор у вас есть? - Да так сговорились, без бумаги. - Ууууу, хитро крутят, вы нам денежки, а мы вам хрен.


Парни как-то погрустнели, не добиваю, перевели разговор на другое, но по Ирке вижу, что тему услышала. Был у меня один знакомый примерно в эти годы, только в Игарке, немного в ту кухню посвятил, порядки были хитрые и мутные, каждый свою выгоду искал. Всё, перерыв окончен - всем работать, а нам отдыхать. Так до самого последнего танца и развлекались, потом словили такси и всей бандой приехали домой.


Сижу с сигареткой на лавочке, Ирка рядом, дымом кормится - Вась, ты нас выручил. Мы действительно, растерялись, первый раз в таком положении. - И лучше больше не попадать. Я не понял, а твоё там что есть? - Мой орган, ну, ещё микрофон. - А к органу? Там же вроде усилитель нужен? - В общий включаю. Оно надо, конечно, может,успею подработать, тогда куплю, на зиму нас в ДК обещали пристроить. - Договаривайся с усилителем, деньги есть, купишь и все дела. Что смотришь, ты с нами? - Конечно, но как то... - Херню не пори, грубо говоря, всё, узнавай, какой надо - такой и купим. Я ещё спрошу через одну знакомую, может, новьё достанем, но ты тоже не спи. Ещё малость посидели и в обнимку завалились спать, на удивление никто на меня не посягал, так и выспались в удовольствие.


Воскресенье пролетело на удивление быстро, весь день возились с Женькой в бане, мелкие доделки заняли без остатка. Под вечер всё по второму заходу покрыли лаком и вылез в дом отдыхать, классные выходные получились. Вспомнил, как крутился на двух работах в 90е, диву даюсь, откуда силы брались. Так что в душ, поел и на диван, книжку в руки, Верка там что-то строчит, а я балдею.


Понедельник - день не столько тяжёлый, сколько неожиданный, к 11ти вызвали с Томкой к Главному. - Товарищи мебельщики, у нас новая задача, эксперимент со шкафами признан успешным, так что на очереди областная выставка среди КБО. Руководство ждёт ваших предложений, так сказать.... и смотрит на нас таким хитрым взглядом. Мой бригадир смотрит на меня и тоже с хитринкой. Выходит , что в остатке только я наивный чукотский мальчик получаюсь, приплыли. Чую, что отмолчаться не выйдет - Юрий Иванович, а в каком объёме нужны достижения? Я так понимаю, что шкафчиком не отделаемся... И когда? - Конечно, не шкафчик, а по времени - ориентировочно 20-22 сентября. - Мы у себя подумаем день - два и приходим с предложениями, такое можно? - Хорошо, в среду, в это же время жду на серьёзный разговор. Выходим, теперь дело за нами, можно и перекурить.


Вышли во двор, здесь не мешают - И что скажешь? - А у нас есть выбор, мать? Сейчас поглядим в заветной тетрадке, может, что и наклюнется. - А она здесь? - А где? Всё убрано, но под рукой, шеф только подумал, а у нас уже.... Пошли, нам с тобой два дня дали, будем думать. Пока курили, в голове уже мысль возникла сделать модульную стенку в молодёжном стиле. Показываю рисунок, примерно такую хотел у себя смастерить, да и делали мы их в ТОЙ жизни.


- Смотри, делаем стенку по отдельным блокам, потом снимаем на фото и покрупнее, в цвете и в разных вариантах. Надо будет уговорить на покупку небольшого дивана и кресла, можно и журнальный столик сделать в едином стиле. Вот с этим комплектом и работать. Как тебе? - А должно получиться, нарисуешь примерно несколько вариантов? - Ну, не Репин, но смогу. - Всё, до среды этим не занимаешься, я тебя не трогаю. Про диваны... Сам сходи в магазины, на месте посмотри, цену запиши и сразу в среду поговорим. - Ладно, тогда после обеда и потом домой, идёт? - Идёт, хитруля. Всё, обед скоро, отдыхай.


Поход начал с мебельного, там встретился с Вальтером, поговорили, никаких наездов, поглядел на ассортимент, шагаю дальше. Вот и любимый магазин, здесь тоже есть мебель, прохожу по залу, вроде и диванчик симпатичный ивановский увидел. Сзади подходит доверенное лицо - Василий, здравствуйте, что смотрите? - О, Неля, здравствуйте. Да вот для выставки диван высматриваю. Директор на месте? - Да, просила зайти... Интересно, как они тут всё замечают, вроде не светился особо? Ладно, иду по коридору, стучу - Можно. - Входите...


А вот и дама, улыбается, осторожно поцеловались, сажусь в кресло. - Ты ко мне или просто зашёл? - Обижаете, конечно, к тебе, ну и и немного по делу. Оглядываюсь, пепельницы нет - Если курить, то не здесь, прости , милый, но мне уже нельзя. Что так смотришь? Была у врача, всё подтвердилось - беременные мы, уже три недели, с чем нас и поздравляю. Ты попроси Веру - пусть со мной созвонится, нужно теперь с одеждой что-то думать, хоть пару месяцев ещё могу в прежних измерениях пофорсить.


Я тебе тут подарок по этому поводу приготовила , показывает пальцем на коробку с надписью "AKAI" - поставь на столик. Да бери, бери, мне тяжёлого поднимать нельзя. Вытягиваю, судя по рисунку - магнитофон, мля, ещё один, что-ли? - Вася, это покупалось на 40 лет, но мне он не нужен, а тебе пригодится. Показывает на второй свёрток - Тут и кассеты чистые , тоже забирай. Чешу голову - Нина, царский подарок, конечно, а ты как? - Да есть маленький и хватит, приедет муж, там видно будет. Я вообще-то хотела машину, но теперь надо думать. Целую - Спасибо. Мне? Это тебе спасибо, гладит по будущему животу. Всё, сейчас такси вызову и кати, а то я чего захочу, а это уже перебор.

Приехала машина, гружу технику на заднее сиденье - Ого, брат, классная машина, где купил? - Не в магазине, это точно. Гогочет - Ну, в магазине такого нет, это понятно. Себе тоже бы не отказался, но всё не получается, то одно, то другое. - Ясное дело, только накопишь, то сахар кончился, то трусы порвались, выдаю ему шутку из интернета. Всё, ржал он над этой шуткой всю дорогу до дома. - Пока, ну ты насмешил, парням расскажу обязательно, прощаюсь и тащу коробку домой. Ирка топчется у плиты - Здорово, что припёр? Ох, ни хрена себе, где разжился? Заходит Верка со двора - О, мужик с заработков вернулся, молодец! Ира, будем его почаще отправлять, целует в щёку и шепчет - Всё получилось? Ну, поздравляю! ................................................... Конец второй части, продолжение следует. Автор.