# "Книги тайного Общества."

Дмитрий Юрьевич Фалеев

включены все 3 стихотворения

"Книга Игр."


Вся Жизнь-огромная Игра,

Где есть Азарт и Смерть сама;

Идущий по полю Игрок

Осилит самый сильный-Бог.


Вокруг стрельба,играют Пушки,

Вокруг расставлены ловушки,

И льётся кровь,но всё равно,

Идёт Игра.Игра-вино.


Победа только опьяняет

И Жизнь всё снова повторяет.

И каждый- Друг.И каждый-Враг.

И каждый миг и каждый шаг.


Не будут те из нас страдать,

Кто вечно будет Чудо ждать.

А жить,работать и трудиться,

Тогда Мечта лишь может сбыться.


"Книга Мёртвых."


Мы умерли. И все.Давно.

Нас унижают.Всё равно.

Нам стало на других плевать,

От правды хочется блевать.


В далёком прошлом были мы.

Но умерли.Все разом.Сны

Полны у нас одним кошмаром,

Вся жизнь у нас проходит даром.


Мечтать запрещено у нас,

Диктатора лишь слышим глас.

Когда придёт для нас спасенье?

Падёт когда Стена Забвенья?


Мертвы.Но как-то ,меж собой,

Думаем о том порой,

Что не проснётся Командир

И не поднимет этот мир.


Пробьют часы.Пробьют 13.

И скажут-"Время подниматься!"

Нам всем подняться суждено.

И будет это.Всё равно.


"Книга Чисел."


Один на свете Человек

Две Ипостаси в нём навек

Три составляющих его:

Душа и Разум,Тело,но

Ещё Четвёртый есть один.

Он-Наблюдатель,среди льдин

Плывущем в чёрном океане.

Никто не знает об обмане.

Но всё Судьбой предрешено.

Пять континентов .И дано

Лишь знание о том,

Что Вся Земля-планета-Дом.

В переплетении пяти

Судьбы народов сведены.

Шестёрка-только лишь Начало,

Всё начинается Сначала.

Семёрка-Странный человек,

Делящий мир на много лет.

Восьмёрка-так уж суждено,

Понять Всем миром-ВСЁ ОДНО.

Девятка-Выход из Проблемы

Из жизненной одной дилеммы.

А Нолик-Вечности одной,

Которая всегда стеной

Нас отделяет от проблем,

От странных жизненных дилемм.

Три раза Жизнь вся повторилась,

Три раза Снова начиналась,

Три раза было Всё Одно,

И Жизнь,и Слёзы,и Вино.

Три раза ангелы пропели

Три раза люди заболели

Болезнью цифр

И Вновь,Опять

Придёт.И Снова.И Опять.