# Эт, скажем, диалог в регистатуре

Но Ив

18052025 1332,1908-18


Эт, скажем, диалог в регистатуре


Он на си-и-ивой, скажем, на теле-е-еге,

На скрипучей лошаде...


По поводу расстройства органа предчувствия...

К какому мне пойти врачу?


Как, как?


Поймал себя на том, что жопой ничего не чую