# Фьюри: Усик валялся по полу пять минут, как маленький трус, после удара в корпус от Дюбуа

Олег Павлович Рыбаченко

Фьюри: Усик валялся по полу пять минут, как маленький трус, после удара в корпус от Дюбуа

Максим Яковлев

2 июня 2025, 10:38 МСК


Поделиться

Комментарии

3

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри резко высказался о первом поединке между непобеждённым украинцем Александром Усиком и соотечественником Даниэлем Дюбуа.


"Дюбуа сдался в первом бою, потому что он трус. Если сдался один раз - сдашься и во второй. Усик тоже упал после удара в корпус, валялся по полу пять минут, как маленький трус, а Дюбуа сдался от джеба Усика. Правда есть правда", - приводит слова Фьюри портал Sky Sports.

Усик и Дюбуа уже дрались в августе 2023 года. Даниэль в пятом раунде нанёс Александру удар, который пришёлся в спорную область. Рефери посчитал, что британец попал в область паха, поэтому не был засчитан нокаут, что вызвало бурные обсуждения в мире бокса. Сам бой завершился досрочной победой украинца в девятом раунде.