# Украинец Усик: "я - не бывший абсолютный чемпион мира по боксу"

Олег Павлович Рыбаченко

Украинец Усик: "Я - не бывший абсолютный чемпион мира по боксу"

Александр УсикGetty Images

Непобежденный украинский боксер Александр Усик отказался называть себя бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.


В июне прошлого года Усик добровольно отказался от пояса чемпиона мира IBF ради реванша против британца Тайсона Фьюри.


- Как ты воспринимаешь, что ты теперь - бывший абсолютный чемпион?


- Бывший? Я - не бывший абсолютный чемпион мира. Я - настоящий абсолютный чемпион мира. Два раза, между прочим, слава богу. И когда бог даст мне еще одну возможность, я стану трижды абсолютным чемпионом мира, - заявил Усик в интервью Boxing King Media.

19 июля Александр Усик проведет бой-реванш против британца Дэниела Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.