# Чудовище Бросси оказалось длиной в 4... сантиметра

Леонид Гав

_ __________ __ _____ ______ ____ _______ _________ ________


_________ ________, ___________ __ _____ ___ _____ _________ ________ ________. _______ __ _______ _______, __ _______ _______ ___ __ __________.


__ ___ ______ _______ _______ __ ____ ___ _________ __ ____ ________ _______ __ "______", ________ __________, ___ ______ _________ _____ ___ _________, _______ _______ ________.


_______ ___ __ ______ ________ _ ____, _ _____ ____ ________ _______ , __ _____ ___


___ ____________. ___ __________ __ _________, ___ ____ __ ______ ______, ________ ______ _____.


http://forum.tetis.ru/viewtopic.php?t=43689&postdays=0&postorder=asc&start=0


_._._______, ________ _______ ______ ___ ____ __________ __ _____ ______ _ ____,


_ __________ _______ ____ _________ _ ________ _______________ _______ ____ ______


_ _________ ___________ (_________ ________________) _ _ ___ __________ ______.


______, ______, ____ __ ___________...


_ ________ _____________ "___________ _" _______ __________, ___ ________ ____ ______ __ __ _______ _______, ______ _______ ______ ________.


_______ _______ ____ ____ ______ - ______ ______________ ___________ _________ ________ _______ ________ - _______.


_______ - _____________ ______________ _______. _______________, _________. ______, ________ ________. ____ - ______ ______. _____ _________ _________ __________, ________, __ ____ _____________ ____________. _____ ____, _______ __________ ___ ____________ Transit Habitation Module (_________________ _________ ______), ________________ _____________ NASA ___ _____________ ___________ _______.