# Когда наполнится последнее ведро

Маго Лина

Когда наполнится последнее ведро...

Прервав подачу электропитанья,

Трубе хрипящей горло перекрой -

Она дышать водою перестанет;

И вздорность брызг, и капель баловство

Уйдут; подсохнут плиты у колонки,

Начнет ржаветь ее железный ствол,

Еще блестящий, но уже не звонкий;

И кран позеленеет, нездоров,

Потрескаются трубы на морозе,

И мы ее, ненужную, забросим,

Когда наполнится последнее ведро...