# Винограда гроздь

Николай Григорьевич Логинов

1-врзлде кн

Винограда гроздь


Коль жизнь свою, как винограда гроздь,

Начну перебирать, - с оглядкою на бога! -

То зёрен в ней останется немного...

Но больше и ему собрать не удалось!?

Хватило лишь на мир, где человек -

Не лучший плод среди других калек!

А коль дождусь плодов своих рожденья

То богу я, конечно, фору дам:

Ведь о его плодах сужу по нам,

Что бог отверг,

как сорные

растенья!

...........................................

Отец родной, из рая, из Эдема,

Он выдворил и Еву, и Адама?!


06.09.2011 г.