# Марс - планета кошмаров. Прода от 06.08.17-07.08.17

Владимир Никитюк

Информация об этом необычном лекарстве появилась в Инфонете года три назад. Мол, медики разрабатывают чудодейственное средство, которое позволит и тяжёлые раны лечить, и безнадёжным больным помогать. И стоить при этом оно будет не в пример дешевле, чем Оздоровление.

Правда, пока в его разработке какие-то трудности возникли. Как только их преодолеют - так и лекарство в свободном доступе появится.

Но время шло, а чудо-лекарство так и оставалось несбыточной мечтой. В аптеках его не было. И большинство врачей о нём толком ничего не знало.

А потом появились невнятные слухи, что лекарство-то на самом деле давно разработано - только доступно оно не всем. Мол, в некоторых больницах, отдельно взятым пациентам, его могут дать...

Каким именно пациентам, мало кто сомневался. Тем, кто близко к богатству или власти. Даже у последней черты эти счастливчики имеют дополнительный шанс...

Петрович вспоминал - а девушка в зелёном халате с улыбкой наблюдала за выражением его лица.

- Ну что, вспомнили? Общепринятую точку зрения на этот вопрос я знаю. Но на самом деле всё обстоит совсем по-другому.


-------------------------------- Прода от 07.08.17 ---------------------------------

- Реанимин на самом деле давно разработан. Результаты его использования более чем впечатляющие. И главное - лекарство вполне безопасное. При важном условии - если его правильно использовать. А вот это было не так просто.

- А в чём заключается опасность неправильного использования?

- В том, что при ошибке человек в тяжёлом состоянии, вместо того чтобы выздороветь, умирает.

- И что, так легко ошибиться?

- Смотрите сами! Реанимин состоит из двух таблеток - большой и маленькой. Сначала надо принять маленькую, а минут через тридцать-сорок - большую. В этом случае гарантируется положительный результат, причём максимальный. А вот если принять одну таблетку вместо двух, или перепутать порядок их приёма - будет один вред.

- А если принять две таблетки в правильном порядке, но нарушить интервал приёма?

- Всё зависит от того, насколько велико это нарушение. Чем оно больше - тем меньше польза. Если оно очень большое - будет больше вреда, чем пользы.

- По-моему, алгоритм приёма очень прост, поэтому нет никаких проблем его соблюсти.

- Не скажите... Можно не понять, задуматься, отвлечься, перестать контролировать время. Тем более что много ошибок ведь не нужно. Достаточно три-четыре смертельных случая - и против лекарства поднимется такая волна протеста, что завершить его разработку просто не дадут.

- И как сейчас выходят из ситуации?

- Достаточно просто. Во-первых, в свободную продажу не выпускают. Обычному-то человеку ошибиться гораздо легче, чем врачу. Во-вторых, разрешить его применение не всякому врачу, а тому, кто прошёл специальный инструктаж. В-третьих, давать лекарство должны два подготовленных врача сразу. Если один попробует сделать что-нибудь неправильное - другой сразу же его поправит.

- Сложно как-то всё это!

- Сложно! Поэтому и работы над совершенствованием этого лекарства продолжаются. Не с целью повышения функциональности - с этим всё в порядке. А с целью обеспечения безопасности.