# Кто бросит вызов беглому числу...

Роман Ратуш

Кто бросит вызов беглому числу,

Строке бескрайних окончаний,

Где гирей время на весу

Не перевешивает обещаний.


Где всё потеряно без смысла,

Будто не было ничего,

И только числа, только числа

Листают мысли Никого.