# Знаки различия личного состава горноспасательных станций и пунктов С.С.С.Р (1926 год)

Олег Васильевич Северюхин

Знаки различия личного состава горноспасательных станций и пунктов СССР (1926 год)


Кучер

Кучер

Кучер вспомогательной команды

Кучер вспомогательной команды

Спасатель

Спасатель вспомогательной команды

Инструктор

Инструктор вспомогательной команды

Пожарный инструктор

Пожарный инструктор вспомогательной команды

Фельдшер-санитар

Фельдшер-санитар вспомогательной команды

Шофер

Шофер вспомогательной команды

Старший инструктор

Старший инструктор вспомогательной команды

Старший пожарный инструктор

Старший пожарный инструктор вспомогательной команды

Старший фельдшер

Старший фельдшер вспомогательной команды

Старший шофер

Старший шофер вспомогательной команды

Заведующий районной станцией V и IV разряда

Заведующий районной станцией V и IV разряда вспомогательной команды

Старший пожарный инструктор Центральной станции

Старший пожарный инструктор Центральной станции вспомогательной команды

Помощник заведующего районной станцией III, II и I разряда

Врач районной станции

Заведующий районной станцией III, II и I разряда

Пожарный инспектор Центральной станции

Врач Центральной станции

Автомеханик Центральной станции

Заведующий Центральной станцией

<


Перейти на главную страницу сайта