# Концепция Минздрава

Николай Иванович Шаповал

.


+


+++


Отрывок из рассказа

"Держитесь ближе к жизни!"


КОНЦЕПЦИЯ МИНЗДРАВА СССР.


В белых шапочках наука,

эй, наука, дай ответ,

чтоб не жала сердце мука,

сколько мы протянем лет.


"Любой уровень радиации

нарушает иммунитет,

несёт риск заболеваний" -

так в Минздраве сказано,

но какой нижний уровень -

для здоровья опасный,

не доказано наукой.


Чиновники и учёные мира

не могут до сих пор решить:

"При каком нижнем уровне радиации

человек без риска для здоровья

спокойно может жить?"


"Облучение населения 0,5 бэр" -

годовая доза по Концепции,

принятой Минздравом СССР.


"В Чернобыле, доза 35 бэр за 70 лет"

основной руководящий документ.


Австрийскую принять бы концепцию?


Пришлось бы выселять -

из новых "чёрных" областей,

дополнительно -

сотни тысячи людей.


Кстати, для военнослужащих

боевая доза облучения:

- одноразовая - 50 рентген,

- многоразовая - 100 рентген.


25 рентген - допустимая,

многоразовая доза облучения

для ликвидаторов -

чернобыльцев.


С предельной дозой облучения

всем без вопросов ясно,

даже школьникам и детям

ясно и понятно!


А какое время?.. на местности

с низким уровнем

радиоактивного заражения

находиться безопасно -

никому не ясно!


-----


.