# 82 %

Александр Абрамович Варзарь

82 %


(Рейтинг одобрения работы Владимира Путина на посту президента России в январе 2016-го составил 82 процента от числа опрошенных россиян, уменьшившись на три процента по сравнению с декабрем 2015-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса "Левада-центра")


Обезумевшая страна,

Обожающая урода,

Тут - не величие пахана,

А низость народа...

27/02/16