# Глава 004. Напряженный бой в общежитии

Аноним Vitomant

Кричавший парень подбежал к дереву, на которое забрался Чэнь Ган. Чэнь Ган услышав крик о помощи, заколебался.

И за те несколько секунд, что он колебался, зомби с округи дошли до кричавшего парня, схватили его и начали яростно его кусать.

- А-а-а!!! - закричал парень от страданий, и вскоре был растерзан подошедшими зомби.

Громкий крик ужаса разнесся эхом, вселяя страх в сердца других людей.

Увидев такую сцену оставшиеся три студента, быстрее начали карабкаться по деревьям. Забравшись повыше, они со страхом в глазах смотрели на зомби, что начали окружать их.

Десятки зомби окружили деревья, создавая огромное препятствие к побегу с территории студенческого городка.


- Это проблема! - Юэ Чжун смотрел на это, и хмурился, так как единственная дорога в город оказалась полностью заблокирована десятками зомби. Сбежать отсюда, становиться чрезвычайно трудно.

У этих зомби единственным слабым местом была голова, но с такой способностью - убивать людей даже малой царапиной - с ними очень трудно иметь дело. Даже если они такие медленные, без оружия даже очень сильным людям будет сложно с ними справиться.


В этот момент раздался звук ломаемой баррикады в дверях его комнаты, двое зомби протискивались внутрь. Скелет направился к ним и мощным ударом сразу срубил голову одному зомби. И Юэ Чжун увидел, как шар белого света вылетел из тела зомби и влетел в тело скелета.

Один зомби убит, второй оказал небольшое сопротивление, но вскоре его голова была также отсечена костяным топором, разбрызгивая повсюду кровь. Шар белого света вновь влетел в тело скелета.

Юэ нахмурился: "Призванные монстры, убивая зомби, набирают свой опыт, ничего не передавая хозяину. Похоже, для того чтобы стать сильнее, я должен сам убивать монстров!"

Поняв это, Юэ пришлось менять первоначальный план. Изначально он хотел использовать только скелета для борьбы с зомби, потому что он боялся заразиться. Но теперь оставаться в безопасности за спиной скелета, не набирая опыт, стало бессмысленно.

Если он сам не будет сражаться, он никогда не станет сильнее.

Он не знает, что ждет этот мир в будущем, но после всего увиденного для него стало предельно ясно, что мир станет крайне жестоким. И если он не станет сильнее, ему будет сложно в нем выжить.


Привлеченные звуком борьбы, в комнату через сломанную баррикаду начали пробираться еще три зомби.

- Скелетон, атакуй двух слева - приказал Юэ.

Получив приказ, скелет шагнул к первому влезшему, и, размахивая топором, отрубил одному из них голову. Кровь снова брызнула во все стороны.

В это время оставшиеся двое только пробрались внутрь. Один из них споткнулся и упал. Скелетон мгновенно прикончил его, безжалостно отрубив голову.

Лицо последнего зомби было искусано до неузнаваемости с белыми пустыми глазами, в многих местах были вырваны куски плоти. Пробравшись сквозь баррикаду, он направился к Юэ.

Юэ преодолел свои страхи и сделал шаг вперед. Подняв над головой свою дубинку, он с размаху опустил ее на голову последнего зомби. Свернув тому шею, он увидел, как белый шар полетел в его сторону. Он не позволил Скелетону убить последнего зомби.


Юэ Чжун отдышался, переводя дух, поскольку в комнате больше не было зомби. Но снаружи на улице было много зомби, и некоторые из них пытались влезть в окно. Также как и множество зомби пытались преодолеть баррикаду и войти в комнату.

- Очень много зомби! - Юэ увидел зомби за дверью, их там было порядка десяти, они вряд ли дадут ему еще одну передышку. Множество этих белых и лишенных жизни глаз оказывали сильное гнетущее давление на него.

Ближний бой с зомби потреблял много очков выносливости, это были очень напряженные моменты, потому как даже маленькая царапина была смертельна. Тем более гнетущее давление от десятка зомби было на совершенно другом уровне, чем давление от одного-двух зомби.


Но к счастью, дверь была не большой, и не более трех зомби могли одновременно пробраться в комнату. И сейчас первые трое пролезали сквозь преграды внутрь.

- Скелетон, эти трое в дверях твои! - приказал Юэ, и побежал к окну, через которое пробрался один зомби. Сверкнув глазами, он ударил своей дубинкой по голове зомби, в результате чего свернул ее.

Скелет тоже после поднятия уровня стал сильнее, чем прежде. Он отдавливает зомби обратно к двери и быстрым ударом отрубает голову первому зомби. Оставшиеся двое пытаются обойти тело первого зомби, но спотыкаются о преграды и валятся на пол.

Юэ Чжун воспользовался этой возможность, подошел и разбил голову одному из упавших зомби. Скелет же своим костяным топором отрубил голову другому зомби.


Юэ не смог передохнуть, так как следующие четыре зомби пробирались через двери и окна.

Стиснув зубы, Юэ Чжун поспешил к окну, через которое забрался зомби с выдранными глазами. Сильно ударив точно по голове, он убил его. Белый шар вылетел из тела зомби и влетел в его тело.

Тем временем Скелетон, стоя перед дверью ловко размахнувшись топором, отрубил первому зомби голову. Этим самым зомби закрыл своим телом брешь в баррикаде. Но оставшиеся двое яростно пробиваются через упавший труп, с трудом и медленно начали пролезать внутрь.

Юэ снова воспользовался возможностью, что бы убить обоих зомби, разбив им головы.

С этих трупов, застрявших в дверях, обильно течет кровь, заполняя комнату невыносимым смрадом. Но они полностью перекрыли вход внутрь, оставив за баррикадой еще двух зомби.

Тем не менее, оставшиеся за баррикадой зомби пытались протиснуться в комнату, но смогли просунуть лишь голову. Юэ и Скелетон не упустили этот момент и убили обоих, разбив одному и отрубив другому голову.

В это время через окно почти перелез еще один зомби, Юэ разбил ему голову, не дав тому до конца забраться. После его убийства и получения белого шара, в голове прозвучал голос:


"Вы перешли на третий уровень, вы заработали 2 очка, пожалуйста, распределите очки!"


- Сила и выносливость! - сильно задыхаясь, сделал выбор Юэ. Это сражение с зомби уже значительно уменьшило его выносливость. Ему не хватает физической силы, чтобы убить зомби с одного удара. Поэтому ему приходиться вкладывать больше выносливости в каждый удар, чтобы убивать с одно удара.

Думая об этом, он почувствовал тепло разливающееся по телу, и ощутил, что он стал немного сильнее.

---------------------------------------------------------------