# Именем Российской Федерации. Тепловизор не обманет

Татьяна Евгеньевна Абрамова

Именем Российской Федерации.

Рассказ-быль.

Продолжение.


Сегодня ночью делала съемку фасада тепловизором. Термограмма очень впечатляет, спешу поделиться информацией, как строят многоквартирные дома в Сочи.

Просто отпад!!!

Юристка-аферистка на заседании бредила трубами "ноу-хау", которые начинают течь во время ливней, то есть трубы имеют дистанционное управление.

Возможность установить такие трубы у застройщика есть: номинальный директор - блондинка в пеньюаре и юристка по договору, второй юрист также имеется, но он юрколледж закончил, а с 2018 года в судах представители должны иметь высшее юридическое образование.

Но он тоже участвовал в судебном процессе, таким людям не возбраняется отсутствие образования и посещение заседаний 2 раза в год.

"Денежным мешкам" можно всё: вести себя неприлично, оскорблять клиентов, пропускать заседания, не отвечать на претензии, морально и физически гнобить собственников в затопленных квартирах.

Вседозволенность рождает чудовищ, это, конечно, не Лох-несские чудища, а застройщики главного курорта.

Крупные богатые деятели современной строительной сферы с длинными руками и с одним или несколькими горбами, выступающими из общей толпы.

Доказательством их существования считаются свидетельства "очевидцев"-собственников.

Я лично подтверждаю, что видела таких чудищ своими глазами, даже жила и продолжаю жить в затопленном карцере новостройки при полном отсутствии гарантийного срока на конструктив и инженерное оборудование.

Спасаемся из квартир-утопленников собственными силами, это дело рук самих утопающих.

Аминь!

А теперь представляю вашему вниманию термограмму гениально построенного МКД.

Брависсимо, Сочи!!!

На ТЕРМОГРАММЕ мы видим утечку тепла из отапливаемых квартир в виде параллельных полос на 6 и 7 этажах - это сквозные щели в пироге фасада, гуляет у нас сквознячок и дождик.


МКД в Сочи с улицей не спорят, подрядчики экономят на всём, чтобы больше заработать, также и на откаты деньги нужны, кто их, несчастных, потом прикроет от разъярённых собственников?

Пару-тройку собственников объявят сумасшедшими, надают тумаков, в судах заставят оплачивать дорогостоящие экспертизы, а молва впереди нас бежит, остальные притихнут и начнут продавать квадратные метры.

Браво, Сочи!!!

Кто ещё хочет жить в городе у моря, где ясные зори и неба покой голубой? О голубых я уже, кажется, писала. Не буду повторяться.

На термограмме видим, что утеплитель отсутствует на уровне 6 и 7 этажей в виде полос шириной 60-70 см. Данное явление можно объяснить скатыванием минваты вниз под тяжестью воды. Багет из пенопласта оторвался, и под него затекала вода, утеплитель под ним просел.


Я 8-9 февраля 2024 года сделала багет за свои деньги - 56 500 руб, у меня полгода было сухо. Но на этой стене ещё есть багет на 9 этаже, минвата 8 этажа устояла, но утеплитель 7 этажа снесло - именно эта щель стала меня топить с 17 июня 2024 года во время залпового дождя.


Проходимец-застройщик, конечно, деньги мне за ремонт не вернул, так как по его версии у меня текут трубы во время ливней, что подтвердила карманный и проплаченный эксперт Нам Марина Владимировна.


Но этот специалист с десятью дипломами хуже в миллион раз нашего сантехника Орлова, который определяет течь труб в квартирах по счетчику "методом гидравлического удара". Множество дипломов об уме и квалификации, оказывается, ничего не говорят. Гвардия никчемных специалистов очень востребована в Сочи, нужны клоуны, чтобы дурака валять и водить за нос собственников.


В ближайшее время минвата сползёт окончательно, разрушив короед, так как дожди в Сочи не прекращаются.

Будут отлетать куски фасада или он рухнет весь на головы прохожим, предсказать не могу, думаю, что рухнет весь.


Пусть земля будет пухом случайным прохожим, желаю, чтобы долго не мучились...


Продолжение следует.