# Именем Российской Федерации. Судебная экспертиза

Татьяна Евгеньевна Абрамова

***


Именем Российской Федерации.

Судебная ИКСпертиза от 22.10.2025г.


Рассказ-быль.


Эксперт стал неожиданно для меня измерять дверные проёмы лазерным дальномером.

Дверной проём должен быть стандартным, вдруг из-за него у меня потоп в квартире уже 4 года?

А как понимать, скажите пжлста, измерение экспертом размеров комнат и санузла?

А вдруг кубатура однушки ВЕЛИКА для системы вентиляции, и из-за " огромной площади" и высоких потолков 2,8 м стены текут?

Я совсем слетела с катушек, когда эксперт стал измерять мощность вентшахт анемометром, но забыл поместить тот самый анемометр в вентканал перпедикулярно воздушным потокам, именно так правильно измеряется скорость перемещения воздуха или иначе тяга вентшахт.

А он держал свой анемометр на расстоянии 30-40 см от решетки вентшахты.

Ой, хоспади, где ты учил этих людей, почему я об этом знаю, а они нет?

Почему через корпус вентилятора не дует из вентшахты?

Этот факт и явился основным доказательством мощного конденсата на стенах - всего 2-3 кубических метра воды во время ливней конденсируют стены, очень УМНЫЕ СТЕНЫ, только ВО ВРЕМЯ ЛИВНЕЙ "конденсируют".

А анемометр, если кто не знает, это крыльчатка (минивентилятор), который крутится и даёт информацию о скорости воздушных потоков.

Простой прибор, разберётся и детсадовец, но ИКСперт, человек "икс" или "игрек" не знает, как его в руках держать.

Неужели, все вокруг стали жертвами ЕГЭ, системы образования постсоветского периода?

Я думаю, что конденсат из 2-3 кубических метров ИКСперта был определён не отсутствием навыков, а присутствием коррупционной составляющей, опять же непреложный закон продажной Кубани - "кто больше даст", тот музыку и заказывает.

Ранее писала о кухарках в пеньюарах, которые у нас мосты строят, но не только стратегические объекты - мосты, но и ЖК...

Эти кухарки меня удивляют нерациональным мышлением, опрокидывают моё сознание до состояния когнитивного диссонанса -

ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ РЕМОНТ СТОИМОСТЬЮ 50 ТЫС. руб, КУХАРКИ ВЫПЛАЧИВАЮТ ЭКСПЕРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ БОЛЬШУЮ МЗДУ - ОТ 300 ТЫС. ДО 1 МЛН. РУБ, ВЗЯТКА ИЛИ ПРОСТАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВЫВОДЫ В ПОЛЬЗУ ОБРУШЕНИЯ ЗДАНИЯ НОВОСТРОЙКИ.

А мне жаль случайных прохожих, которые окажутся в неурочный час под стенами рухнувшего на их головы фасада.

Но видит Бог, я сделала всё, что смогла, но остановить маховик судебной коррупции не в моих силах.


***


Продолжение следует.


***