# Как умирал известный актер Леонид Филатов

Владимир Иванович Бурлаков

Когда-то он сказал: "... Я иногда думаю - хорошо бы знать день и час ухода, чтобы успеть что-то доделать, потому что я живу достаточно беспечно. Иногда работаю, работаю, работаю, а иногда долго-долго бездельничаю, провожу время в каких-то мечтах, полугрёзах... Во всяком случае, как человеку, много думающему о смерти, мне бы хотелось, чтобы она была внезапной и лёгкой по возможности...",


Увы, лёгкой смерти ему судьба не уготовила. И инфекция у него стала возможной не перед смертью, а в начале его мучений.


В 1993 году, в 47 лет, у Леонида Филатова случился инсульт. Началась десятилетняя эпопея скитаний по больницам. Причины инсульта: инфекции головного мозга, крови, кровеносных сосудов, позвоночника, особенно, шейного отдела. Кровеносные сосуды заполняются халестериновыми бляшками, происходит деформация позвонков, в результате нарушается нормальный кровоток к мозгу.


В 1996 году Филатов попал в Институт трансплантологии и искусственных органов, где ему сначала удалили только одну почку, но через год пришлось вырезать и другую.


Мочеполовую систему, как и ЖКТ, особенно поражает кандидоз - грибки кандида в связке с другими патогенами.


В 1997 году актеру пересадили донорскую почку. Казалось, худшее позади. Однако, инфекция продолжала свою активность в организме.


И, 20 октября 2003 года Филатов попал в реанимацию московской больницы имени Боткина с диагнозом "острая вирусная инфекция". Тогда как, вирусы - лишь небольшая часть той заразы, которая разрушает здоровье. Состояние артиста было крайне тяжёлым, и спасти его не смогли.

26 октября 2003г он умер в возрасте всего 57 лет. Официально было объявлено, что причиной смерти стала тяжелейшая вирусная инфекция, которая начала активно себя проявлять с 1993 года.