# Введение

Оружия Энциклопедия

Автоматы (Штурмовые винтовки).


Довольно части возникает путаница в определениях "автомат" и "штурмовая винтовка". Чем же они отличаются? Оказывается - ничем. Просто то, что в англоязычных странах принято называть "штурмовая винтовка" (assault rifle), в России называется "автомат". Этот термин был введен в 1920х годах оружейником Фроловым для обозначения карабинов-пулеметов системы Федорова.

Как же появились автоматы? Существовавшие в начале ХХ века пистолеты-пулеметы имели предельно простое устройство и обладали высокой скорострельностью, но эффективная дальность стрельбы была невелика, и о принятии какого-либо пистолета-пулемета в качестве основного оружия пехоты не могло быть и речи. Помимо прочего, пистолетные патроны, использовавшиеся в пистолетах-пулеметах, не обладали достаточной пробивной способностью. Но и использование винтовочных патронов не могло быть выходом из ситуации, поскольку полученное оружие было бы слишком тяжело и громоздко. Выходом было создание промежуточных патронов.

Первый полноценный автомат под промежуточный патрон был создан В.Г. Федоровым во время Первой Мировой Войны, однако, по техническим причинам, в дальнейшем пришлось использовать японские винтовочные патроны калибра 6,5 мм. На западе первым автоматом стал SG-44, разработанный в Германии под промежуточный патрон 7,92х33мм. Однако оба образца были чувствительны к загрязнениям и неудобны в эксплуатации.

Революционный шаг сделал советский сержант, окончивший всего девять классов общеобразовательной школы, Михаил Тимофеевич Калашников. Созданный им автомат (АК-47) стал первым массовым и всемирно известным автоматом, принятый на вооружение в восьмидесяти странах мира и запечатленный на гербах двадцати стран.

Однако запад в долгу не остался и всего через 16 лет, в 1963 году, на вооружение армии США поступила штурмовая винтовка М-16 под патрон 5,56х45мм.

Автомат - современное оружие пехоты. Автоматы имеют калибр от 5,45мм до 7,62мм, емкость магазинов 20-30 патронов, и выше. Режим огня или очередями, или одиночными выстрелами, или (у большинства моделей) с отсечкой по 2-3 патроны. Прицельная дальность стрельбы составляет примерно 600 метров, практическая скорострельность - около 400 выстр/мин. Многие автоматы являются прародителями целых семейств оружия (например - то же АК). Практически все автоматы могут быть оснащены штыком, подствольным гранатометом, оптическим, коллиматорным прицелом, или прицелом ночного видения.

Сегодня в строении автоматов широко используются композитные материалы. Помимо прочего, все большую популярность приобретает система "булл-пап", когда магазин расположен позади рукоятки управления огнем, а автоматика расположена в прикладе (ОЦ-14 "Гроза", Stayer AUG).

К тому же замечена тенденция уменьшения калибра. Отечественный патрон 5,45мм был принят явно с оглядкой на принятие США боеприпаса 5,56мм. Но сам М.Т. Калашников говорит, что такое решение было поспешным, поскольку потенциал патрона 7,62х39мм до сих пор не раскрыт полностью.


(с) 2005 Костин К.А.