# 4,7х33 мм De11

Оружия Энциклопедия

Энциклопедия Оружия

4,7х33 мм De11

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/47h33mmde11.shtml

Создан: 21/06/2005, изменен: 17/02/2009, 5k

Статья: Нет

Series: Боеприпасы

____________________________________________________________

4,7х33 мм DE11.

Этот боеприпас - далеко не обычный патрон. Он разработан в 1970х годах фирмой Dynamit-Nobel AG (ФРГ) специально для автоматической винтовки G11. Винтовка до сих пор используется только для и испытаний, да и сам боеприпас тоже. Первоначально патрон назывался 4,7х21мм, и включал в себя корпус, состоящий из спрессованного воспламеняющегося вещества, в цент которого до середины была погружена пуля.

При испытаниях этого боеприпасы было выявлено множество недостатков, среди которых недостаточная герметичность запирающего устройства ствола (в обычном оружии эту функцию выполняет гильза), и самовоспламенение заряда даже при низких температурах. Обе проблемы до сих пор не решены.

В конце 1986 года началась новая жизнь патрона. Этот боеприпас получил обозначение 4,7х33 мм DE11. Здесь заряд прессуется в блок 8х8х32,8 мм, а пуля полностью утоплена в заряде. Капсюль выполнен в виде тонких пластин из взрывчатого вещества. Непосредственно заряд, получивший название HITR (заряд высокой температуры воспламенения) гораздо прочнее своего предшественника, а температура воспламенения выше на 1000.

Пуля, состоящая из свинцового сердечника и стальной оболочки, пробивает стальную пластину толщиной 6мм на расстоянии 300м, и стандартную каску на расстоянии до 600м.

Несмотря на то, что безгильзовые боеприпасы в настоящее время находятся на стадии разработки, их преимущества очевидны: это и значительная экономия материала (в первую очередь стали или латуни, из которых изготавливается гильза), меньшая масса и т.д. Работы над такими патронами лишний раз доказывают, что история развивается по спирали (первые "патроны" тоже не имели гильзы), и, возможно, в ближайшей перспективе, они заменят традиционные боеприпасы к стрелковому оружию.

Тактико-технические характеристики | 
Страна-производитель | Германия
Диаметр пули | 4,70 мм
Диаметр гильзы | 8,00 мм
Длина патрона | 32,80 мм
Длина "гильзы" | 32,80 мм
Дульная энергия пули | 1470 Дж
Вес патрона | 5 г
Вес пули | 3,4 г
Вес порохового заряда | 1,6 г
Начальная скорость пули | 930 м/с

____________________________________________________________

© Энциклопедия Оружия. 4,7х33 мм De11

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/47h33mmde11.shtml

Создан: 21/06/2005, изменен: 17/02/2009, 5k

Статья: Нет

Series: Боеприпасы