# 48 M

Оружия Энциклопедия

48 M.


Пистолет 48 М выпускается на заводе FEG (Fegyver e Gazkeszulekgyar) в Венгрии с 1948 года, и представляет собой точную копию пистолета ТТ. 48 М состояли на вооружении армии, полиции и службы безопасности Венгрии. Производство продолжалось до 1960 года.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Венгрия


Калибр


7,62 мм


Длина


195 мм


Длина ствола


116 мм


Вес без патронов


940 г


Емкость магазина


8 патронов


Начальная скорость пули


420 м/с


Боевая скорострельность


30 выстр/мин


Прицельная дальность


50 м