# 5,45х18 мм Мпц

Оружия Энциклопедия

5,45х18 мм ПМЦ.


Патрон 5,45х18мм разработан для малогабаритного пистолета ПСМ в 1975 году Антониной Дмитриевной Денисовой. В связи с большим количеством терактов (в том числе и на бортах самолетов Аэрофлота СССР) возникла необходимость в компактном пистолете для сотрудников спецслужб. Патроны Браунинга 6,35мм и 7,65мм обладали малой пробивной силой, а боеприпасы 9х18ПМ не подходили для оружия подобного типа в силу своих габаритов.

В связи с этими причинами (не без оглядки на автоматный патрон 5,45х39мм), по инициативе директора ЦНИИТОЧМАШа В.М.Сабельникову и был создан боеприпас 5,45х18мм ПМЦ. Гильза патрона (в отличие от патронов 6,35мм, 7,65мм и 5,6мм) бутылочная, остроконечная пуля с притупленным носиком имеет стальной или свинцовый сердечник. Благодаря своему малому диаметру пуля, при попадании в кевларовый бронежилет, не рвет нити ткани, а раздвигает их.

Исследования показали, что относительно длинная и ограниченно стабилизированная пуля имеет останавливающее действия, близкое к пуле патрона 9х18ПМ, а пуля со стальным сердечником имеет пробивную способность даже выше, чем пуля девятимиллиметрового боеприпаса. Патрон 5,45х18мм МПЦ (малокалиберный пистолетный центрального боя) был принят на вооружение под обозначением 7Н7.

Патрон имеет латунную гильзу бутылочной формы, пулю со стальной, покрытой томпаком, оболочкой, со стальным или свинцовым сердечником. В середине 1990х годов, на базе патрона 7Н7, был разработан газовый и шумовой боеприпасы.

К слову, экспортная версия ПСМ имеет калибр 6,35мм Браунинг.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


СССР


Диаметр пули


5,64 мм


Диаметр гильзы


7,55 мм


Длина патрона


24,90 мм


Длина гильзы


17,80 мм


Дульная энергия пули


120 Дж


Вес патрона


10,2 г


Вес пули


2,6 г


Начальная скорость пули


325 м/с