# 6,35х15,5 мм Browning

Оружия Энциклопедия

6,35х15,5 мм Browning.


Патрон 6,35х15,5мм разработан Джоном Мозесом Браунингом в 1906 году для малогабаритного пистолета. Патрон имеет латунную гильзу с небольшой конусностью, оболочечную пулю, покрытую томпаком, со свинцовым сердечником.

Ввиду того, что на территории бывшего СССР калибр принято считать по полям нарезов, а в большей части западных стран - по их долам, патроны 5,45х18мм МПЦ и 6,35х15,5мм, при необходимости, могут заменить друг друга.

Так патроном 6,35мм можно стрелять, например, из пистолета ПСМ. Диаметры гильз обоих боеприпасов приблизительно равны, и патрон Браунинга помещается в магазин ПСМ и досылается в патронник. Пуля при движении по каналу ствола несколько вытягивается, но, благодаря свинцовому сердечнику, удается избежать критических деформаций. Однако, из-за разности в заряде пороха, возможно недосылание патрона в патронник, и целесообразнее вкладывать боеприпасы по одному через отверстие для экстракции гильз в затворе.

В обратном случае, при стрельбе патронами 5,45мм из оружия калибра 6,35мм, за счет меньшего диаметра пули, возможен прорыв пороховых газов между стенками канала ствола и пулей, что отрицательно скажется на стабилизации пули. Пуля в полете может кувыркаться, и, попадая в тело, наносить рваные раны, не проникая внутрь. Стрельба в таком случает может вестись только на расстоянии до 10 метров.

Несмотря на то, что патрон 6,35мм разработан около ста лет назад он и сегодня пользуется популярностью, главным образом в качестве боеприпаса для малогабаритного и компактного оружия. Так, например, ЦНИИТОЧМАШ с середины 1990х годов выпускает экспортную версию пистолета ПСМ калибра 6,35мм.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Бельгия


Длина патрона


22,80 мм


Длина гильзы


15,50 мм


Дульная энергия пули


92 Дж


Вес патрона


5,3 г


Вес пули


3,25 г


Начальная скорость пули


228 м/с