# 6п13

Оружия Энциклопедия

6П13 (АПБ).


Фактически, 6П13 - модификация АПС, отличающийся специальной трубкой для установки глушителя, выступающей из затвора, и отверстиями в стволе, позволяющими снизить скорость пули до дозвуковой. Вместо громоздкого и неудобного деревянного приклада-кобуры АПС был разработан легкий приклад из металлической проволоки.

6П13 был принят на вооружение в 1972 году разведывательными и специальными подразделениями Советской Армии, а также специальными подразделениями МВД и КГБ СССР. В отличие от специальных пистолетов 6П13 не является полностью бесшумным. Использование глушителя позволяет лишь затруднить обнаружение стрелявшего, но не скрыть выстрел полностью.

6П13 переделаны из АПС выпуска 1950х годов. Таким образом, пистолет сохранил все механизмы АПС, включая переводчик режимов огня и замедлитель темпа стрельбы в рукоятке.

Благодаря большой массе оружия и относительно слабому патрону, пистолет 6П13 обладает достаточно высокой кучностью и точностью при ведении автоматического огня.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


СССР


Калибр


9х18 ПМ


Длина


246 мм без глушителя


Длина ствола


140 мм


Вес без патронов


1650 г с глушителем и прикладом


Емкость магазина


20 патронов