# 6п9

Оружия Энциклопедия

6П9.


ПБ (пистолет бесшумный) 6П9, разработанный А.А. Дерягиным, был принят на вооружение специальных подразделений СССР в 1967 году. Пистолет разработан с использованием элементов ПМ.

ПБ имеет двухсекционный интегрированный глушитель. Непосредственно на ствол пистолета надета расширительная камера с сетчатым металлическим рулоном, поглощающим температуру пороховых газов. Пороховые газы отводятся в нее через отверстия, выполненные по дну нарезов ствола. К передней части камеры крепится съемный узел глушителя -- "насадок". Внутри корпуса насадка помещен сепаратор, включающий несколько шайб, установленных под разными углами наклона к оси канала ствола. Шайбы дробят газовый поток и завихряют его. Пуля свободно проходит в отверстия шайб. Кроме того, низкий звук выстрела достигается использованием патрона с дозвуковой скоростью пули.

Автоматика основана на отдаче свободного затвора. УСМ двойного действия. Затвор, по сравнению с ПМ, значительно укорочен. Возвратная пружина размещена в рукоятке и взаимодействует с затвором через качающийся рычаг. Стопор затвора управляется кнопкой. Прицельные приспособления нерегулируемого типа.

ПБ поступил на вооружение подразделений специального назначения армии, групп "Альфа" и "Вымпел", состоит на вооружении спецподразделений ФСБ и ВВ МВД.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


СССР


Калибр


9х18 ПМ, уменьшенной мощности


Длина


310 мм


Вес без патронов


970 г


Емкость магазина


8 патронов


Прицельная дальность


50 м