# 7,62х25 мм Тт

Оружия Энциклопедия

7,62х25 мм ТТ.


Боеприпас 7,62х25 мм ТТ создан в 1930 году на основе патрона 7,63 мм Mauser, и отличается от него столь незначительно, что их считают взаимозаменяемыми. Патрон ТТ от патрона Mauser отличается капсюлем чуть большего диаметра, более широкой выточке на гильзе, что позволило продлить жизнь выбрасывающего зуба оружия. Пуля имеет большую длину, что положительно сказалось на баллистических характеристиках.

Гильза бутылочной формы изготовлена из латуни или стали. Применяются пули четырех типов:

П - со свинцовым сердечником;

ПС - со стальным сердечником;

П-41 - бронебойно-зажигательная;

ПТ - трассирующая.

Выпускались так же эталонные патроны, предназначенные для сравнения с баллистическими характеристиками боеприпасов, долгое время хранившихся на складе. Пуля такого патрона окрашена в белый цвет.

Несмотря на то, что патрон 7,62х25 мм ТТ был снят с вооружения еще при СССР, он по прежнему остается в строю, но, главным образом, по другую сторону закона. Этому способствует большая пробивная способность пули и наличие на рынках огромного количества оружия под него китайского, чешского и польского производства.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


СССР


Диаметр пули


7,85 мм


Диаметр гильзы


9,96 мм


Длина патрона


35,00 мм


Длина гильзы


25,10 мм


Дульная энергия пули


510 Дж


Вес пули


5,52 г


Вес порохового заряда


0,52 г


Начальная скорость пули


420 м/с