# 9a-91

Оружия Энциклопедия

9А-91.


Серийно выпускаемый с 1994 года, малогабаритный автомат 9А-91, создавался как альтернатива АКС-74У. Разработанный Тульским КБ, автомат первоначально создавался под специальные патроны 9х39 мм (ПАБ-9, СП-5, СП-6), но позже был перераьотан под 7,62х39 мм и 5,45х39 мм, а так же, в экспортном исполнении - 5,56х45 мм.

Автоматика работает за счет отвода части пороховых газов, канал ствола запирается поворотным затвором с боевыми выступами. УСМ обеспечивает ведение как одиночного, так и автоматического огня, предохранитель-селектор флажкового типа, на левой стороне. Магазин коробчатый на 20 патронов. Складной приклад откидывается вверх.

Предусмотрены крепления для подствольного гранатомета ГП-95, коллиматорного прицела ПК-01, на ствол нанесена резьба для установки глушителя.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Россия


Калибр


9х39 мм (Паб-9, СП-5, СП-6), 7,62х39 мм обр. 1943 г., 5,45х39 мм 5,56х45 мм NATO


Длина


384 мм без приклада, 604 мм с откинутым прикладом


Вес без патронов


1750 г


Емкость магазина


20 патронов


Боевая скорострельность


700-900 выстр/мин


Прицельная дальность


200-250 м