# 9х18мм Пм

Оружия Энциклопедия

9х18мм ПМ.


В 1945 году в СССР было принято решение о разработке нового личного оружия для офицерского состава Советской Армии, и так же для сотрудников правоохранительных органов. Уже в 1951 году был принят на вооружение Пистолет Макарова (ПМ) и патрон 9х18мм. Здесь стоит заметить, что патрон 9х18ПМ и германский 9х18мм Ultra/Police не являются взаимозаменяемыми, поскольку калибр в СССР измерялся по полям нарезах, в то время как в большинстве западных стран калибр измеряется по дну нарезов. Таким образом, диаметр пули 9х18ПМ равен 9,2 мм, а диаметр пули 9х18мм Ultra/Police, равно как и диаметр большинства пуль патронов производства западных стран (9х17мм Kurz/Short, 9-19мм Luger/Parabellum, .38Special, .357 Magnum и т.д.) равен 9,02мм.

Патрон 9х18ПМ создан на базе довоенного патрона 7,62х25мм ТТ (последний был "обрезан" в районе сужения гильзы), таким образом при минимальных затратах на переоборудование производственных цехов, получился новый боеприпас. Первоначально патрон 9х18ПМ имел оболочечную пулю со свинцовым сердечником, но, поскольку имел малую пробивную способность, был модернизирован, и стал выпускаться с пулкей со стальным сердечником и свинцовой рубашкой между оболочкой и сердечником. В последнее время выпускается так же модификация 9х18ПБМ, с полуоболоченной экспансивной пулей повышенной пробивной способности.

Сравнительно недавно на базе патрона 9х18ПМ был создан патрон 9х18ПММ, но применять его можно только в оружии, специально под него созданном (в частности - пистолет ПММ).

Было бы несправедливым не отметить, что патрон 9х18ПМ, кроме стан бывшего соцлагеря, производится и на западе, и в США. Это связано с наличием на рынках гражданского оружия большого количества пистолетов ПМ советского, болгарского, польского и чешского производства. При низкой цене и достаточно высоком качества пистолет ПМ едва ли не самое популярным оружием самообороны.


Тактико-технические характеристики (в скобках даны данные для ПММ, где они отличаются)


Страна-производитель


СССР


Диаметр пули


9,25 мм


Диаметр гильзы


9,90 мм


Длина патрона


24,80 мм


Длина гильзы


18,00 мм


Дульная энергия пули


300 Дж (420 Дж)


Вес пули


6,10 г (5,54 г)


Начальная скорость пули


315 м/с (420 м/с)