# Аек-906 Носорог

Оружия Энциклопедия

Энциклопедия Оружия

Аек-906 Носорог

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/aek-906_nosorog.shtml

Создан: 07/06/2005, изменен: 17/02/2009, 3k

Статья: Нет

Series: Револьверы

____________________________________________________________

АЕК-906 "Носорог".

Особенностью конструкции является, в первую очередь, не совсем обычная компоновка револьвера, благодаря чему он и получил название "Носорог". Ствол расположен не вверху, как у классических револьверов, а внизу, благодаря чему достигается высокая точность стрельбы.

АЕК-906, по отзывам экспертов, значительно превосходит аналогичные модели по кучности боя. Помимо этого, благодаря боеприпасу 9х19 Para, "Носорог" пробивает индивидуальные средства защиты II и III классов на расстоянии до 50 метров. На спусковой скобе предусмотрены упоры для стрельбы с двух рук, над стволом имеются крепления для ЛЦУ.

Видимо, из-за необычности конструкции, АЕК-906 не нашел широкого применения.

Тактико-технические характеристики | 
Страна-производитель | Россия
Калибр | 9х18 ПМ или 9х19 Para
Длина | 210 мм
Длина ствола | 145 мм
Начальная скорость пули | 280 м/с
Вес без патронов | 800 г
Емкость барабана | 8 патронов
Прицельная дальность | 50 м

____________________________________________________________

© Энциклопедия Оружия. Аек-906 Носорог

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/aek-906_nosorog.shtml

Создан: 07/06/2005, изменен: 17/02/2009, 3k

Статья: Нет

Series: Револьверы