# Ак-47

Оружия Энциклопедия

Энциклопедия Оружия

Ак-47

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/ak-47.shtml

Создан: 27/03/2005, изменен: 17/02/2009, 4k

Статья: Нет

Series: Автоматы (Штурмовые винтовки)

____________________________________________________________

АК-47 (АКМ).

Пожалуй, за вторую половину XX века, нет вооруженного конфликта, в котором не учувствовало творение М.Т. Калашникова. Если самый узнаваемый пистолет - Desert Eagle Magnum, то самый узнаваемый автомат - АК-47. Кажется, нет другого оружия, которое производится в нескольких десятках странах мира (Китай, Венгрия и т.д.). Автомат Калашникова изображен на гербах более двадцати стран мира. Что может быть большей наградой конструктору?

АК, разработанный М.Т. Калашниковым, принят на вооружения в 1947 году. Разрабатывался под "короткий" патрон 7,62х39 мм образца 1939 года "бутылочного" типа. АК построен по газоотводной схеме с длинным ходом газового поршня. Газовая камера располагается над стволом, поршень вместе со штоком представляет единый агрегат с затворной рамой. Ударно-спусковой механизм дает возможность ведения как одиночного огня, так и автоматического. Переключение выполняется селектором на правой стороне ствольной коробки (верх - блокировка, среднее положение - автоматический огонь, нижнее - одиночный). В задней части приклада находится пенал с принадлежностями, под стволом закреплен шомпол. Магазин коробчатый, на 30 и более патронов.

АК-47, и его модификация, принятая на вооружение в 1959 году - АКМ, может быть оснащен глушителем ПБС.

Автомат Калашникова - истинно боевое оружие, созданное по принципу "дешево и сердито". Не совсем удобен в обращении, но не боится грязи и пыли, достаточно легок в разборке и сборке, что имеет большое значение для непрофессиональных военных. К недостаткам стоит отнести малую кучность стрельбы при стрельбе очередями.

АКМ прослужил Вооруженным Силам до 1974 года, когда на смену старику пришла новая модификация АК-74.

Тактико-технические характеристики:

Страна-производитель | СССР/Россия
Калибр | 7,62х39 мм
Длина | 870 мм
Длина ствола | 415 мм
Вес без патронов | 4300 г
Емкость магазина | 30 патронов
Начальная скорость пули | 700 м/с
Боевая скорострельность | одиночными 90-100 выстр/мин, очередями - до 400 выстр/мин
Прицельная дальность | 500 м

____________________________________________________________

© Энциклопедия Оружия. Ак-47

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/ak-47.shtml

Создан: 27/03/2005, изменен: 17/02/2009, 4k

Статья: Нет

Series: Автоматы (Штурмовые винтовки)