# Ak-74

Оружия Энциклопедия

АК-74/АКС-74У.


В 1974 году принимается система оружия под новый малокалиберный малоимпульсный патрон 4,45х39 мм. Сам М.Т. Калашников говорил, что такое решение поспешно, т.к. потенциал патрона 7,62 мм еще не раскрыт полностью, но, под действием мировой моды на малокалиберные патроны, появился АК-74.

По сравнению в АК-47 его потомок имеет массу недостатков: меньшая кучность и пробивная сила, меньшая точность стрельбы. К тому же, патрон 5,45 мм более склонен к рикошету, и изменяет направление даже в высокой траве.

Для экипажей боевых машин был создан АКС-74У. Этот автомат демонстрирует еще меньшую точность и кучность, нежели его "большой" собрат АК-74, и, в силу этих причин малопригодна для полицейских целей, но, тем не менее, находится на вооружении многих силовых структур.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


СССР/Россия


Калибр


5,45х39 мм


Длина


933 / 735 мм


Длина ствола


415 / 210 мм


Вес без патронов


3200 / 2710 г


Емкость магазина


30 патронов