# Ан-94 Абакан

Оружия Энциклопедия

АН-94 "Абакан".


Созданный на замену морально устаревшему АК, АН-94 формально принят на вооружение но в обозримом будущем вряд ли заменит АК.

Механика построена на принципе газоотвода с подвижным блоком ствол-затвор-затворная рама-ствольная коробка. Основной конструктивной особенностью является то, что при стрельбе очередями весь блок смещается назад, компенсируя отдачу. Смещения происходит во время двух первых выстрелов, т.о. стрелок чувствует отдачу лишь после того, как вторая пуля вылетела из ствола. Кучность остальных выстрелов близка к кучности АК.

"Абакан" более сложен в конструкции, чем АК, подвижный блок подвержен более сильному загрязнению. И отношение "цена/качества", все же, более приемлемо у АК, нежели у АН-94.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Россия


Калибр


5,45х39 мм


Длина


943 мм


Длина ствола


405 мм


Вес без патронов


3850 г


Емкость магазина


30 патронов


Боевая скорострельность


1800/600 выстр/мин