# Апк

Оружия Энциклопедия

Автоматический Пистолет Калашникова (АПК).


Невозможно было бы предположить, что такой конструктор как М.Т. Калашников, разработавший не один десяток образцов стрелкового оружия, не создал ни одного пистолета. АПК разработан а 1950 году, когда возникла необходимость заменить устаревший ТТ, но так и не был принят на вооружение.

Для упрощения конструкции самовзвод был исключен, действие автоматике основано на отдачи свободного затвора. УСМ позволяет вести как одиночный огонь, так и автоматический. Предохранитель флажкового типа, расположенный на левой стороне кожуха-затвора играет роль селектора рода огня. Деревянная кобура-приклад может использоваться как приклад, примыкаясь к задней части рукоятки. Магазин на 20 патронов, с шахматным расположением, расположен в рукоятке.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


СССР


Калибр


9х18 мм


Длина


280 мм


Длина ствола


140 мм


Вес без патронов


1090 г


Емкость магазина


20 патронов


Прицельная дальность


150 м