# Arcus 94

Оружия Энциклопедия

Arcus 94.


Пистолет Arcus 94 разработан болгарской компанией Arcus в 1994 году. По сути, это копия знаменитого Browning Hi-Power, и отличается только внешним видом. Arcus построен по Браунинговской схеме с коротким ходом ствола и качающейся в вертикальной плоскости боевой личиной. Запирание осуществляется перекосом ствола в вертикальной плоскости, возвратная пружина расположена под стволом. УСМ курковый, одинарного действия, предусмотрен автоматический магазинный предохранитель. Неавтоматический предохранитель расположен на левой стороне рамки. Прицельные приспособления фиксированные, открытого типа. Магазин двухрядный на 13 патронов.

В 1998 году компания выпустила модификацию Аркуса 94 - Arcus 98 DA. Отличается автоматическим предохранителем ударника, и УСМ двойного действия. По заказу может комплектоваться двухсторонним неавтоматическим предохранителем.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Болгария


Калибр


9х19 Para


Длина


203 мм


Вес без патронов


970 г


Емкость магазина


13 патронов