# Астра А-80

Оружия Энциклопедия

Astra A-80.


Технически А-80, выпущенный в 1982 году - испанский вариант пистолета SIG-Sauer P220. Та же схема с коротким ходом ствола, отсутствие неавтоматических предохранителей, рычаг безопасного спуска (в отличие от P220 может быть перенесен на правую сторону). Выбрасыватель играет роль индикатора наличия патрона в патроннике - при наличии патрона из окошечка выступает красная метка, хорошо различимая зрительно при дневном свете, или же, в темное время суток - на ощупь. Магазин коробчатый, на 15 патронов, размещен в рукоятке.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Испания


Калибр


7,65 мм Para, 9х19 мм Para, .38Super, .45 ACP


Длина


180 мм


Вес без патронов


985 г


Емкость магазина


15 патронов


Начальная скорость пули


350 м/с