# Astra mod.400

Оружия Энциклопедия

Энциклопедия Оружия

Astra mod.400

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/astra_mod_400.shtml

Создан: 15/05/2005, изменен: 17/02/2009, 4k

Статья: Нет

Series: Пистолеты

____________________________________________________________

Astra mod. 400.

Astra mod. 400 выпущен в 1921 году фирмой Societa Unceta and compania (Испания), и производился вплоть до 1950 года. Mod. 400 разработан на основе пистолета Campo-Giro 1913 года. Astra mod. 400 состояли на вооружении испанской армии, и, помимо этого, поставлялись на экспорт, в том числе и в фашистскую Германию. Именно по заказу Германский вооруженных сил в 1943 году была разработана модификация модели 400 - модель 600 под патрон 9х19 Para - самый распространенный пистолетный патрон в Германской армии на то время. Кроме того, были разработаны модификации калибров 9х17мм и 7.62х17мм, выпускавшиеся под маркировкой mod. 300.

Пистолет построен по схеме со свободным затвором. Возвратная пружина находится на стволе. УСМ одинарного действия, со скрытым курком. Автоматический предохранитель разъединяет тягу спускового курка и шептало при незакрытом затворе. Второй неавтоматический предохранитель расположен на задней стороне рукоятки, и выключается при полном обхвате рукой.

Патронник и магазин спроектированы таким образом, что в Astra mod. 400 могут использоваться практически вся линейка патронов калибра 9 мм: от 9х19 Para до 9х23мм Бергманн-Байард.

Пистолет славился хорошей точностью и высокой надежностью.

Тактико-технические характеристики | 
Страна-производитель | Испания
Калибр | 9x19 Para, 9x20 Browning long, 9х23 Largo
Длина | 225 мм
Длина ствола | 150 мм
Вес с патронами | 1140 г
Емкость магазина | 8 патронов

____________________________________________________________

© Энциклопедия Оружия. Astra mod.400

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/astra_mod_400.shtml

Создан: 15/05/2005, изменен: 17/02/2009, 4k

Статья: Нет

Series: Пистолеты