# Barret M82a1

Оружия Энциклопедия

Энциклопедия Оружия

Barret M82a1

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/barretm82a1.shtml

Создан: 28/03/2005, изменен: 17/02/2009, 2k

Статья: Нет

Series: Снайперские винтовки

____________________________________________________________

Barrett "Light 50" Model 82A1.

По сути - сородич отечественной В-94. 82А1 предназначена для поражения живой силы противника, артиллерийских установок, РЛС, легкобронированной техники, авиационной техники и борьбы со снайперами противника.

Автоматика работает за счет короткого хода ствола, запирание осуществляется тремя боевыми упорами, УСМ обеспечивает ведение полуавтоматического огня. Винтовка оборудована 10х кратным оптическим прицелом.

Тактико-технические характеристики:

Страна-производитель | США
Калибр | 12,7х99 мм (.50 BMG)
Длина | 1447 мм
Длина ствола | 736 мм
Вес без патронов | 12900 г
Емкость магазина | 10 патронов
Прицельная дальность | 1830 м

____________________________________________________________

© Энциклопедия Оружия. Barret M82a1

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/barretm82a1.shtml

Создан: 28/03/2005, изменен: 17/02/2009, 2k

Статья: Нет

Series: Снайперские винтовки