# Beretta 8000 Cougar

Оружия Энциклопедия

Beretta 8000 Cougar.


Семейство пистолетов Cougar 8000 серии разработано итальянской фирмой Pietro Beretta Spa. Пистолеты этой серии выпускаются в широком спектре калибров: 9х19 Para, .357SiG, .40S&W, 9х21 мм, .45ACP. Кроме того, пистолеты серии mini Cougar имеют меньшую на 140 г массу и укороченную на 25 мм рукоятку. Магазины используются как укороченные, так и стандартные.

Пистолеты построены по схеме с коротким ходом ствола, запирание осуществляется поворотом ствола. УСМ двойного или только двойного действия, куркового типа. Предохранитель двухсторонний, расположен в задней части кожуха-затвора, играет роль рычага безопасного спуска курка. Выбрасыватель выполняет функцию индикатора наличия патрона в патроннике.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Италия


Калибр


9х19 мм, 9х21 мм, .357SiG, .40S&W, .45ACP


Длина


180 мм


Длина ствола


92 мм


Вес без патронов


920 г


Емкость магазина


8, 11 или 15 патронов