# Beretta 9000

Оружия Энциклопедия

Beretta 9000.


Серия 9000 разработана итальянской фирмой Pietro Beretta Spa для скрытого ношения. Компактный и достаточно мощный пистолет идеально подходит для самообороны.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола, запирание осуществляется снижением ствола. Все пистолеты серии 9000 имеют автоматический предохранитель ударника и индикатор наличия патрона в патроннике. Кроме того, версия F имеет двухсторонний наружный предохранитель, который играет роль безопасного спуска курка, в версии D внешние предохранители отсутствуют. Рамка, впервые у пистолета фирмы Беретта, выполнена из ударопрочного пластика.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Италия


Калибр


9х19 мм, 9х21 мм, .40S&W


Длина


168 мм


Вес без патронов


730 г


Емкость магазина


10 или 12 патронов