# Beretta 92

Оружия Энциклопедия

Beretta 92.


Разработанный в 1976 году Итальянской фирмой Pietro Beretta SPA пистолет модели 92 позже неоднократно модифицировался, и модификация FS была принята на вооружение армии и полиции США под обозначением M-9.

Автоматика с коротким ходом ствола, качающейся в вертикальной плоскости личинкой. УСМ двойного действия. Предохранитель расположен на левой части рамки, прицел - нерегулируемая мушка и съемный целик "ласточкин хвост". Экстрактор играет также роль индикатора патрона в патроннике.

В настоящее время базовая модель не производится.

Среди модификаций стоит выделить 92SB-C, с укороченным стволом и рукояткой, 92 FS (M-9), 96 (под патрон .40W).

Среди достоинств - легкость эксплуатации, разборки-сборки. Из недостатков - малая прочность затвора, приводившая к растрескиванию при применении патронов повышенной мощности.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Италия


Калибр


9х19 мм, .40W


Длина


217 мм


Длина ствола


125 мм


Вес без патронов


1000 г


Емкость магазина


15 патронов