# Beretta 93r

Оружия Энциклопедия

Beretta 93R.


Пистолет Beretta 93R (калибр 9мм, модель 3, возможность ведения стрельбы очередями (Raffica)) был разработан в середине 1970 годов на базе пистолета Beretta 92. Пистолет предназначался для вооружения тех, кому необходима максимальная огневая мощь в контактах на малых дальностях (подразделения полиции, и т.д.). Пистолет поступил на вооружение таких элитных подразделений Италии как Carabineri GIS и NOCS.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола. Сцепление осуществляется качающейся личинкой, расположенной под стволом. По сравнению с пистолетом Beretta 92 пистолет Beretta 93R имеет усиленную рамку и более тяжелый затвор. УСМ курковый, одинарного действия. Предусмотрен дульный компенсатор, уменьшающий подброс пистолета при стрельбе очередями.

Предохранитель и селектор режимов огня расположены слева на рамке. Рычажок переводчика режимов огня направлен вперед, а предохранителя - назад. Механизм управления режимами огня допускает ведение как одиночных выстрелов, так и автоматического огня с отсечкой очереди по 3 выстрела. Для повышения устойчивости пистолета при стрельбе очередями Beretta 93R оснащена складной рукояткой перед спусковой скобой и отъемным складным прикладом.

В связи с малой популярностью класса автоматических пистолетов (в США их называют "штурмовые пистолеты"), и появлением более дешевых и компактных пистолетов-пулеметов производство пистолетов Beretta 93R завершено.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Италия


Калибр


9х19 Para, 9mm NATO


Длина


240 мм


Длина ствола


156 мм


Вес без патронов


1170 г


Емкость магазина


15 или 20 патронов