# Beretta M1951

Оружия Энциклопедия

Beretta M1951.


M1951 разработан фирмой Pietro Beretta Armi SpA в 1951 году в качестве армейского пистолета. М1951 (так же известен как М951) выпускался с 1953 года по 1980 год, когда вместо него на конвейер встал М92. Помимо базовой модели, М951, с 1955 по 1982 год выпускалась модификация M951R, имевшей возможность вести огонь очередями (Raffica).

Пистолет М951 построен по схеме с коротким ходом ствола, запирание осуществляется качающейся личинкой. УСМ одинарного действия, неавтоматический предохранитель в виде кнопки расположен в задней части рукоятки.

Пистолет M951R отличается более длинным стволом, более тяжелым затвором и селектором режима огня. Для большей устойчивости при стрельбе очередями предусмотрена возможность установки дополнительной передней рукоятки.

М951 состоял на вооружении в Италии, Египте, Израиле и других стран, а так же использовался итальянскими карабинерами и подразделения ми по борьбе с терроризмом.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Италия


Калибр


9х19 Para


Длина


194 или 203 мм (951R)


Длина ствола


114 или 125 мм (951R)


Вес без патронов


1300 г


Емкость магазина


8 или 10 патронов (951R)