# Beretta Px4 Storm

Оружия Энциклопедия

Энциклопедия Оружия

Beretta Px4 Storm

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/beretta_px4_storm.shtml

Создан: 07/05/2005, изменен: 17/02/2009, 3k

Статья: Нет

Series: Пистолеты

____________________________________________________________

Beretta PX4 Storm.

PX4 Storm разработан компанией Beretta в 2004 году. С технической точки зрения РХ4 является дальнейшим развитием пистолета Beretta M8000 Cougar. В РХ4 реализованы самые современные концепции: сменные затыльники рукоятки, позволяющие подогнать оружие под руку конкретного стрелка, сменные элементы управления оружием, направляющие для крепления фонаря или ЛЦУ, удлинители магазинов, позволяющие увеличить вместительность до 17 или 20 патронов.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола, запирание осуществляется поворотом при взаимодействии спирального выреза нижней части ствола с выступом на рамке. УСМ курковый, предложены четыре варианта: Type F, с двухсторонним ручным предохранителем, играющего роль рычага безопасного спуска курка; Type G, аналогичный Type F, но рычаги выполняют только функцию безопасного спуска курка; Type D - только двойного действия, с курком без спицы, без ручного предохранителя и рычага безопасного спуска курка; Type C - аналогично Type D, но с меньшим усилием на спуске.

Рамка выполнена из ударопрочного пластика, в комплекте с пистолетом поставляются три сменных затыльника рукоятки.

Тактико-технические характеристики | 
Страна-производитель | Италия
Калибр | 9x19 Para или .40S&W
Длина | 193 мм
Длина ствола | 102 мм
Вес без патронов | 780 г
Емкость магазина | 14 или 17 патронов

____________________________________________________________

© Энциклопедия Оружия. Beretta Px4 Storm

Origin: http://samlib.ru/e/enciklopedija_o/beretta_px4_storm.shtml

Создан: 07/05/2005, изменен: 17/02/2009, 3k

Статья: Нет

Series: Пистолеты