# Bernardelli P-018

Оружия Энциклопедия

Bernardelli P-018.


Р-018 создан итальянской компанией Bernardelli Arms в середине 1980х под патроны 9x19мм Para. и 7.65мм Para., причем вариант под патрон 7.65мм Para. был создан специально для гражданского рынка тех стран, гражданам запрещено иметь оружие под "армейские" патроны.

Пистолет построен по схеме с коротким ходом ствола, запирание осуществляется перекосом ствола в вертикальной плоскости. Перекос ствола осуществляется при взаимодействии фигурного выреза в приливе под стволом с осью затворной задержки. УСМ двойного действия, рычаг предохранителя расположен на левой стороне рамки. Защелка магазина размещена в основании спусковой скобы. Прицельные приспособления установлены в пазы типа "ласточкин хвост".


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


Италия


Калибр


9x19 Para или 7,65мм Para


Длина


213 мм


Длина ствола


122 мм


Вес без патронов


998 г


Емкость магазина


16 патронов