# Bren Ten

Оружия Энциклопедия

Bren Ten.


Этот пистолет, созданный американской компанией Dornhaus&Dixion, выпускался всего три года (с 1983 по 1986 гг), и в настоящее время он является предметом коллекционирования.

Являясь технически клоном CZ-75, Bren Ten стал первым серийным пистолетом калибра 10мм auto. Этот патрон принят на вооружение ФБР в качестве альтернативы 9х19 Para и .45ACP, и заметно превосходит их по дульной энергии, стоя в одном ряду с .357 Magnum.

Автоматика основана на коротком ходе ствола, запирания осуществляется путем снижения казенной части ствола. УСМ двойного действия, предохранитель расположен на левой стороне рамки.

Пожалуй, основной причиной, почему Bren Ten не был принят на вооружение - его дороговизна, дефицит запасных магазинов и огромная сила отдачи.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


США


Калибр


10 мм auto (10х25 мм)


Длина


222 мм


Длина ствола


127 мм


Вес без патронов


1070 г


Емкость магазина


11 патронов