# Browning Hi-Power

Оружия Энциклопедия

Fabrique Nationale (FN) Browning Hi-Power.


Пистолет Browning Hi-Power, разработанный в 1935 году Бельгийской фирмой Fabrique Nationale, продолжительное время считался самым мощным пистолетом в мире. Пистолет базируется на созданной в 1926 году Дж.М. Браунингом схеме запирания с коротким ходом ствола. Расцепление происходит за счет взаимодействия наклонного выреза в задней нижней части ствола со специальной деталью в рамке. Запирание осуществляется при помощи зацепов на стволе и внутренней поверхности затвора. УСМ одинарного действия.

С момента создания пистолет неоднократно модифицировался, многие коммерческие модификации выпускаются и в настоящее время (Mk. III, HP-SA, HP-DA). Пистолет выпускался как с нерегулируемыми, так и регулируемыми прицельными приспособлениями, с автоматическими предохранителями, под патроны 9 мм Para, 7,65 мм Para, .40S&W, и с УСМ двойного действия.

HP в разное время стоял на вооружении армий и полиции многих стран (Великобритания, Канада, Египет и др.), выпускался по лицензии в Канаде, Бельгии и др., и в настоящее время состоит на вооружении многих стран.


Тактико-технические характеристики:


Страна-производитель


Бельгия


Калибр


9х19 мм Para, 7,65 мм Para, 40S&W


Длина


200 мм


Длина ствола


118 мм


Вес без патронов


885 г


Емкость магазина


13 или 10 патронов