# Colt М-1973 Peacemaker

Оружия Энциклопедия

Colt М-1873 "Peacemaker".


До 1872 года основным производителем револьверов была компания Smith & Wesson. Это связано с тем, что патентом на барабан, просверленный насквозь для револьвера под унитарный патрон, принадлежал некоему Роллину Уайту, сотруднику этой компании. Таким образом создание полноценного револьвера любой другой фирмой, без уплаты некоторой суммы Smith & Wesson, было исключено.

Но к 1872 году, когда истек срок патента, фирма Colt уже имела свои разработки револьверов с разъемной рамой под патрон центрального боя. Однако сконструированные Чарльзом Ричардсом в 1872 году револьверы Colt M1872 Open Top не приобрели популярности. Но следующая модель, "Peacemaker" (миротворец), была принята на вооружение Армии США в 1873 году под обозначением Colt M1873 Single Action Army. Новая модель представляла собой револьвер одинарного действия калибра .45, рассчитанная на патроны центрального боя с черным (дымным) порохом.

Изначально револьвер поступил на вооружение в кавалерию, со стволом 7,5 дюйма (191 мм). Позже появилась артиллерийская версия со стволом 5,5 дюйма (140 мм) и, еще позже - гражданская версия со стволом 4,75 дюйма (120 мм). Армейские версии имели калибр .45Colt (он же .45 Long Colt), гражданские - .44-40 и .32-20, но с начала ХХ века револьверы выпускались так же под боеприпасы .38 Special, .357 Magnum и .44 Special. С момента принятия на вооружение по 1893 год в Армию США было поставлено около сорока тысяч револьверов, производство для гражданского рынка продолжалось до 1941 года, когда США вступила во Вторую Мировую Войну.

В 1950е годы особую популярность приобретают "вестерны", и, соответственно, оружие того периода, и в 1956 году фирма Colt возобновила производство револьверов "Peacemaker". В 1974 году, из-за износа оборудования (немудрено, за 100 лет!), выпуск револьверов приостановлен, и возобновлен в 1976 году. Производство "Миротворцев" продолжается по сей день.

Colt M1873 Single Action Army представляет собой шестизарядный револьвер одинарного действия с цельной рамкой вокруг барабана. Рукоятка и спусковая скоба выполнены в виде отдельной части, и крепятся к рамке винтами. УСМ курковый, с пластинчатой боевой пружиной. Перезарядка осуществляется через открывающуюся дверцу на правой стороне рамки. Извлечение стрелянных гильз осуществляется экстрактором, для чего необходимо нажать на головку стержня, расположенного ниже и правее ствола.


Тактико-технические характеристики


Страна-производитель


США


Калибр


45 Colt, .44-40 WCF, .32-20 WCF, .22LR, .38Spl, .357Magnum, 44Spl


Длина


318 мм (со стволом 191 мм)


Длина ствола


120мм, 140мм, или 191мм


Вес без патронов


1048 г (со стволом 191 мм)


Емкость барабана


6 патронов